  ＦＡＰＸ　ｖ４．２１をお使い頂きありがとうございます。

　このヘルプファイルはＦＡＰＸ　ｖ４．２１のオンラインマニュアル機能から
参照されることを想定して作成する予定です。

　ヘルプファイルの内容はまだ完成していません。m(_ _)m ﾍﾟｺﾘ
　どなたか、作成していただけるとありがたいのですが・・・

　以下、簡単ですが、ＦＡＱ集です。

Ｑ１）ＦＡＰＸ実行中に『作業用テーブルが一杯』とか『作業領域不足』という
　　　メッセージが表示されてＦＡＰＸが異常終了する。

Ａ１）ＭＯＰＴＥＲＭがオートパイロット用に割り当てている作業領域サイズが
　　　小さいためです。以下のようにして作業領域を拡大してください。

　　　　ＴＯＷＮＳ版の場合、ＭＯＰＴＥＲＭの起動パラメータに『-p9999』を
        指定する。（9999は拡大する作業領域サイズで単位はＫＢです。）

　　　　Ｗｉｎｄｏｗｓ版の場合、ＭＯＰＴＥＲＭのメニューバーから、『接続/
        設定』→『設定３』を選び、オートパイロット作業領域サイズを指定す
　　　　る。

　　　いずれの場合も、１０２４以上を推奨します。


Ｑ２）Ｗｉｎｄｏｗｓ版で、ＦＡＰＸのメニューが画面をはみ出してしまう。

Ａ２）画面解像度が６４０＊４８０の場合は、文字フォントを１２ドットにして
　　　ください。あるいは、スクローラという、仮想的に画面サイズを大きくす
　　　るようなソフトを使う方法もあります。


　とりあえずお困りの場合は、下記までご連絡ください。

　ＮＩＦＴＹ－Ｓｅｒｖｅ　リアルタイムＡＶ通信フォーラム（ＦＲＡＶ）の
『おきらく・もっぷた～む』（ＴＯＷＮＳ版）または『おきらく・もっぷうぃ
ん』（Ｗｉｎｄｏｗｓ版）の会議室で質問していただくか、あるいは、

　PEE01244  Yama-chan　こと　山田　弘明

まで電子メールでご質問ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
