目次

取扱説明書

  ご使用になる前に

  使い方

  キー操作

  コマンドライン

  ご注意

  その他

 Copyright (c)1995 Ｎ２ (NIFTY-Serve ID:PEE01342)

※時限爆弾 for Windows は、フリーソフトウェアです。


ご使用になる前に

  「時限爆弾 for Windows」は、基本的には、指定した時刻にウィンドウズを終了させるプログラムです。これだけでは危険じゃ無いので、テレビの刑事ドラマに出てくる”時限爆弾”のように、いったんセットしたら最後まで止められないという演出が施されています。(^^;)

  尚、時限爆弾として使わない場合には、秋葉原ルック(＝ダサい(^^;))な置き時計としても使えます。リソース量の表示や日付表示が出来るようになってます。

(1) 必要なファイル

  圧縮ファイル (TIMEBOMB.LZH) の中には以下のファイルが収められています。

      (1) TIMEBOMB.EXE  「時限爆弾」の実行ファイル。

      (2) TIMEBOMB.TXT  「時限爆弾」のテキストファイル。

      (3) TIMEBOMB.HLP  「時限爆弾」の今読んでいるヘルプファイル。

(2) 別途必要なファイル

  Visual Basic V2.0 (日本語版) のプログラムを動かすのに必要な VBRJP200.DLL をインストールしてから実行して下さい。まだインストールされていない方は、大抵のネットに登録されているはずなので、なんとか手に入れてください。

  電源オフ機能を使う場合には POFF.COM を TIMEBOMB.EXE と同じディレクトリ内 にコピーしておいてください。（FMR 系のパソコンのみの機能です。）

(3) 使わなくなった場合

  インストールした３つのファイルと、WINDOWSディレクトリ内の TIMEBOMB.INI を削除してください。


使い方

(1) 爆発時刻のセット

  左下にある赤いボタン(又は ENTER キー)を押すと、爆発時刻の入力ができます。

  必ず「0:00～23:59」の範囲内でセットしてください。

(2) 終了

  左上の青いボタン(又は ESC キー)で、プログラムを終了します。

※爆発時刻をセットした後では全てのボタンがロックされるので終了は出来ません。優柔不断な方はご注意下さい。

(3) 爆発力調節パネルの開閉

  本体右下のパネル部分に埋め込まれた小さなボタンを押してください。（SPACEまたは↓キー）

  押すと色の付いた６個のボタンが現れます。このボタンを押して爆発力の設定をします。

  （キーでのモード選択の操作は「←」「→」で行う）

 非選択  選択

      ■→■ 何も起こらないで元に戻る。（テストモード）

      ■→■ 指定時刻になったらダイアログを出して終わる。（テストモード）

      ■→■ Windows を終了させる。（←何も指定しない場合は自動的にコレです）

      ■→■ Windows を再起動させる。

      ■→■ システムをリブートさせる。（再IPL）

      ■→■ 電源オフする。

(4) コマンドライン

  プログラムマネージャなどのコマンドラインを指定出来るプログラムランチャーに限り、コマンドラインからオプションを指定することで、爆発時刻と爆発力、効果音の有無が指定出来ます。

(5) ヘルプ

  F1(又はPF1)キーで、呼び出せます。

(6) 各種設定操作パネルの開閉

  本体の右側に埋め込まれた小さなボタンをクリックすると、パネルの蓋が開き、４つのボタンが現れます。（キー操作は「↑またはEXEC」）

  ・効果音のON/OFFボタン（ ■→■）

     コントロールパネルの「サウンド」の設定を利用して、半ば無理やりに効果音を付けます。

     (キー操作は「↑またはEXEC」→「S」です）

  ・前面表示のON/OFFボタン（ ■→■）

     他のウィンドウの下敷きにならないように前へ前へ出ます。

   （キー操作は「↑またはEXEC」→「T」です）

  ・リソース量表示のON/OFFボタン  （ ■→■）

     左から「SYSTEM リソース」「USER リソース」「GDI リソース」を表示しています。

     量の増減があれば、リアルタイムに変化します。（キー操作は「↑またはEXEC」→「R」です）

     ※表示部分をマウスクリックしても同様の切り換えが出来ます。

     ※爆発時刻をセットした場合には表示されません。

  ・日付表示のON/OFFボタン（ ■→■）

     左から「年(西暦下2桁)」「月」「日」を表示しています。

     リソース表示と切り換え式です。（キー操作は「↑またはEXEC」→「D」です）

     ※表示部分をマウスクリックしても同様の切り換えが出来ます。

     ※爆発時刻をセットした場合には表示されません。

(7) 秒表示のON/OFF

  時刻が表示されている部分をクリックすると「表示」「非表示」が切り換わります。

  （キー操作は「M」キーです）


キー操作

・爆発時刻入力  ［ENTER］

・終了  ［ESC］

・爆発力設定パネルの開閉  ［SPACE］又は［↓］

      ［SPACE］でパネルを開けた後...

       爆発力の設定  ［←］［→］

・各種設定パネルの開閉  ［↑］又は［EXECUTE］

      ［↑］又は［EXECUTE］でパネルを開けた後...

       効果音のON/OFF  ［S］ound

       前面表示のON/OFF  ［T］op

       リソース量表示のON/OFF  ［R］esource

       日付表示のON/OFF  ［D］ate

・秒表示のON/OFF  ［M］inute

・ヘルプ［F1］(PF1)

※爆発時刻をセットした後は、ヘルプ以外のキー操作は出来ません。


コマンドライン

  プログラムマネージャなどのコマンドラインを指定出来るプログラムランチャーに限り、コマンドラインからオプションを指定することにより、爆発時刻や爆発力を指定出来ます。

    書式：TIMEBOMB.EXE [/n] [hh:mm]

              TIMEBOMB.EXE [-n] [hh:mm]

(1) 爆発力（←指定時刻になった時の処理のこと）

      TIMEBOMB.EXE /0  何もしない。（動作テスト用です）

      TIMEBOMB.EXE /1  指定時刻になったらダイアログを出す。

      TIMEBOMB.EXE /2  Windowsを終了させる。（←何も指定しない場合も）

      TIMEBOMB.EXE /3  Windowsを再起動させる。

      TIMEBOMB.EXE /4  システムをリブートさせる。（再 IPL）

      TIMEBOMB.EXE /5  電源オフする。

(2) 爆発時刻

      TIMEBOMB.EXE 23:00  必ず「時:分」でセットしてください。 （秒指定は無効になります）

      TIMEBOMB.EXE /2 23:00

  爆発力と爆発時刻の両方を指定する場合は、必ず先頭に爆発力を指定して、間に半角一文字分の空白を入れて下さい。

(3) 効果音の有無

  コントロールパネルの「サウンド」の設定を利用して、半ば無理やりに効果音を付けます。「サウンド」の設定を変更していない、標準状態での使用を想定しているので、もし標準状態以外の WAVEファイルを設定している場合には、効果音は出ますが、作者の意図した通りの WAVEファイルでは鳴りません。（ほとんどボタン動作の確認の為の効果音です(^^;)）

  この機能はコマンドラインの爆発力指定の「/」を「-」に変えると有効になります。

      TIMEBOMB.EXE -  とりあえず、効果音付きにしたい場合。

      TIMEBOMB.EXE -2 23:00   爆発力と時刻指定を同時にして、効果音も有効にした場合。

※誤ったコマンドラインを入れて実行させると起動しません。

※TIMEBOMB.INI の設定より、コマンドラインが優先されます。

※効果音、前面表示、リソース表示、日付表示などは、コマンドラインでは指定出来ません。


ご注意

爆発時刻をセットすると解除が出来ない!!

  基本的には解除は出来ません。でも特殊なタスクマネージャーを上手に使うと、異常終了させることは可能です。他にも何か方法があるかも知れません！？。

Windowsが終了できない!!

  Windows標準のメモ帳などで、更新したファイルを保存しないままデスクトップ上に置いておくと、時限爆弾では Windows を終了(爆破)することができません。（Windowsってとても親切）

通信中でも容赦なく爆破されてしまう!!

  現バージョンでは、通信中でも、プリント中でも、一切オカマいなしに終了させます。（それが、時限爆弾(^^;)）

時刻が遅れている

  時刻の調節は、Windows付属のコントロールパネル「日付と時刻」で行って下さい。

タイトルバーがチカチカする!!

  「解除出来ない」って書いてあるのに、逆らうとこうなります。演出なので諦めてください。(^^;)

爆弾に火がついているとき、アイコンがチラつく

  VisualBasicで作ると、どうしてもこうなるみたいです。何とかしたいです。

アイコン化時のキャプションの時刻表示が出ない場合がある

  タイマーなどを使って、時刻表示のためにアイコンのキャプションを書き替えたりするプログラムを動かすと、なぜかスクリーンセーバが起動しなくなります。その防止のため、アイコン化するたびに SYSTEM.INI を見て「SCRNSAVE.EXE=(なし)」になっている時にだけアイコンキャプションへ時刻表示をすることにしています。（そんな訳で日本語Windowsにしか対応してませんし、もしアイコン化中にスクリーンセーバーがオフになったとしても TIMEBOMB.EXE はその事には気がつきませんので、何か変更があったら、一度ウィンドウ状態にして再びアイコン化すれば大丈夫だと思います。(^_^;)）


その他

更新履歴

  初版の「'95年1月製」のものとは、以下の点が改良されています。

    ・省略

  「'95年2月製」とは、以下の点が改良されています。

    ・EXECUTEキーは機種依存するので、↑でも動作するようにした。（キー操作を若干変更した）

  「'95年2月製A」とは、以下の点が改良されています。

    ・前面表示の状態で起動した場合、起動直後にフォーカスを持つようにした。

    ・常にステータスランプを描きかえていたが、変化があった時だけにした。

  「 '95年2月製B」とは、以下の点が改良されています。

    ・タイマー割り込みの間隔を動的に変化させるようにした。

    ・無い知恵をしぼって、時刻の描きかえを幾分効率の良い方法に変えた。

    ・秒表示のON/OFFを可能にした。(状態はINIに保存)

    ・リソース表示→日付表示→無し、と表示部のクリックでの切り換えを可能にした。

    ・ランチャーからアイコン状態で起動した場合、一瞬、ウィンドウが見えてしまったのを直した。

    ・パワーオフモードで、POFF.COM以外の任意の DOSコマンド を使えるようにした。（おまけ）

    ・アイコン化時も時刻表示を可能に。（スクリーンセーバを使っている場合は自動でOFF）

    ・多重起動は必要が無いので禁止した。

制作環境

  Fujitsu FM-TOWNS HR20 (CPU:i486SX 20MHz Memory:9MB)

  Fujitsu版 MS-WINDOWS Ver3.1L12 + MS-DOS Ver6.2L10 (Windows環境:640x480 12dotFont 256色)

免責

  テストは出来る範囲で行いましたが、このプログラムの使用によりいかなる事態が生じようとも、それは使用者の責任であり、作者はプログラムのバグに起因するものでも、その一切の責任を負いません。

著作権

  このプログラム及びドキュメントの著作権は作者にあります。内容を改変しなければ、再配布については特に制限しません。商用に用いる場合や他ネットへの転載、雑誌の付録などで配布する場合は、必ずご一報ください。ご意見・ご感想・バグ情報等も有りましたらメールでお願いします。

※このヘルプファイル中に記載されている会社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。

※このヘルプファイルは「ヘルプカード」((c)mono) を利用して作られています。

※配付用の圧縮ファイルには「ＬＨＡ」((c)吉崎栄泰)の形式を使用しています。

時限爆弾 for Windows ('95年2月製C)  取扱説明書     - END -


Ｎ２
Ｎ２【えぬつー】

  ソフト制作は冗談でやってます。(^^;)

  主にネット上では、アイコン屋さん(修行中)をしてます。

    最近では…

      ・WKISS (Windows版)  (c)F.K

      ・護美箱 (Windows版)  (c)Bear

      ・くうろん (TownsOS版) (c)あきくん

      ・NifTerm (Windows版) (c)Daytime

    …他、多数のソフトのアイコン又はビットマップを作らせて頂きました。

  オンラインソフトの作者の皆さん、今後とも宜しくお願いします。(^^)


電源オフ
電源オフ機能は、FMR 系のパソコンで POFF.COM が TIMEBOMB.EXE と同じディレクトリへコピーしてある場合に限り動作します。（POFF.COM はウィンドウズで使用しているものに限ります。）

尚、おまけ機能で、WINDOWSディレクトリのTIMEBOMB.INI内に ExitWinExec と ExitWinExecPara という2つのセクションを作って、ExitWinExecにはコマンドのフルパス、ExitWinExecPara にはそのコマンドに与えるパラメタを記入すると、パワーオフモードの時にPOFF.COMの代わりに任意のＤＯＳコマンドを実行してくれます。

例

-------------------------

ExitWinExec=D:\DOS\REIPL.COM

ExitWinExecPara=D:

-------------------------

実際に実行されるコマンドライン

-------------------------

D:\DOS\REIPL.COM D:

-------------------------


POFF.COM
マシンの電源を落とすコマンドです。

もしかすると、富士通のMS-DOSにしか付いていないかも。


コマンドラインとは
プログラムを起動する時に渡す、引数のことです。