HCV V2.00J                                                 (ﾍﾙﾌﾟの開始)
                     《 キー操作（ファイルセレクタ）》
                       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  [B]ottom page    : 最後のﾍﾟｰｼﾞを表示      後退      : 親ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ移動
  [E]dit file      : 表示ﾌｧｲﾙの編集        【LZH･検索･目次一覧】ﾌｧｲﾙｾﾚｸﾀ
  [F]ile mask      : ﾌｧｲﾙﾏｽｸ(CFGに従う)     \         : ﾙｰﾄﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ移動
  s[H]ell          : HCVｼｪﾙ(ｺﾏﾝﾄﾞ入力)      TAB       : 反転行のﾏｰｸと解除
  [L]og disk       : ﾄﾞﾗｲﾌﾞ移動             SPACE     : 反転行のﾏｰｸと解除
  [N]ext page      : 次のﾍﾟｰｼﾞを表示                    (行移動あり)
  [P]revious page  : 前のﾍﾟｰｼﾞを表示        HOME      : ﾏｰｸの解除/全反転
  [Q]uit pager     : ﾍﾟｰｼﾞｬｰの終了(確認無)  SHIFT+ﾘﾀｰﾝ: 表示ﾌｧｲﾙを編集
  [S]ort file      : ﾌｧｲﾙのｿｰﾄ指定          SHIFT+HOME: ﾏｰｸの全反転
  [T]op page jump  : 先頭のﾍﾟｰｼﾞを表示      CTRL+ﾘﾀｰﾝ : MS-DOSｺｰﾙ
  [V]iew           : 反転ﾌｧｲﾙの表示         ↑↓      : 上下１行ｽｸﾛｰﾙ
  [W]ild-card      : ﾜｲﾙﾄﾞｶｰﾄﾞ選択          ←        : 前のﾍﾟｰｼﾞを表示
  e[X]t. command   : ｺﾏﾝﾄﾞ(表示ﾌｧｲﾙ付き)    →        : 次のﾍﾟｰｼﾞを表示
  [Z]ed's MBAT     : ぜとのMBATﾒﾆｭｰ表示     SHIFT+↓  : 次のﾍﾟｰｼﾞを表示
  ESC              : 終了・取消             SHIFT+↑  : 前のﾍﾟｰｼﾞを表示
  改行             : 選択実行               CTRL+E,S,D,X : 同↑←→↓
  前行             : 前のﾍﾟｰｼﾞを表示        SHIFT+F   : ﾜｲﾙﾄﾞｶｰﾄﾞ入力
  次行             : 次のﾍﾟｰｼﾞを表示        SHIFT+T   : 外部ﾂﾘｰｺﾏﾝﾄﾞ起動


                         《 キー操作（ビュー）》
                           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  [A]uto scroll    : 自動ｽｸﾛｰﾙ設定・解除    ESC      : 終了・取消
  [B]ack page      : 前のﾍﾟｰｼﾞを表示        改行     : 選択実行
  [C]ommand History: ｺﾏﾝﾄﾞ履歴表示・選択    CTRL+↓  : 次のﾍﾟｰｼﾞを表示
  [D]os prompt     : MS-DOSﾌﾟﾛﾝﾌﾟﾄ          CTRL+↑  : 前のﾍﾟｰｼﾞを表示
  [E]dit file      : 表示ﾌｧｲﾙの編集         CTRL+→  : 右のﾍﾟｰｼﾞを表示
  [F]ind strings   : 検索文字入力・選択     CTRL+←  : 左のﾍﾟｰｼﾞを表示
  [G]et file info. : 表示ﾌｧｲﾙ情報           SHIFT+↓ : 次のﾍﾟｰｼﾞを表示
  s[H]ell          : HCVｼｪﾙ(ｺﾏﾝﾄﾞ入力)      SHIFT+↑ : 前のﾍﾟｰｼﾞを表示
  [I]ndex select   : 目次の選択・表示       SHIFT+→ : 右端のﾍﾟｰｼﾞを表示
  [J]ump mark line : ﾏｰｸ行へｼﾞｬﾝﾌﾟ          SHIFT+← : 左端のﾍﾟｰｼﾞを表示
  [K]iridashi file : 指定範囲のｶｯﾄ出力      SHIFT+ﾘﾀｰﾝ:表示ﾌｧｲﾙを編集
  [L]ast page jump : 最後のﾍﾟｰｼﾞを表示      CTRL+ﾘﾀｰﾝ: MS-DOSｺｰﾙ
  [M]ark top line  : 先頭行をﾏｰｸ（記憶）    ↑↓     : 上下１行ｽｸﾛｰﾙ
  [N]ext page      : 次のﾍﾟｰｼﾞを表示        ← (表示): 左１けたｽｸﾛｰﾙ
  [O]pen file      : ﾌｧｲﾙｾﾚｸﾀ               → (表示): 右１けたｽｸﾛｰﾙ
  [P]rint etc. cmd : 印刷などのｺﾏﾝﾄﾞﾒﾆｭｰ    < (,)    : 目次の前めくり
  [Q]uit pager     : ﾍﾟｰｼﾞｬｰの終了(確認無)  > (.)    : 目次の後ろめくり
  [R]everse        : ﾃｷｽﾄ･ﾀﾞﾝﾌﾟ表示切換え  【目次一覧のみ】
  [S]croll speed   : ｽｸﾛｰﾙ速度の変更         SHIFT+I : 目次のﾀｸﾞﾌｧｲﾙ出力
  [T]op page jump  : 先頭のﾍﾟｰｼﾞを表示       SHIFT+C : 反転行のｶｯﾄ出力
  [Y]es/no color   : ｷｰﾜｰﾄﾞ色表示ON/OFF    【全検索結果一覧のみ】
  CR [V]iew        : CR文字の表示・非表示    SHIFT+F : 全検索のﾌｧｲﾙ出力
  [W]indow search  : 検索文字履歴の選択    【目次/全検索結果/ﾍﾙﾌﾟのみ】
  e[X]t. command   : ｺﾏﾝﾄﾞ(表示ﾌｧｲﾙ付き)     ←(一覧): 前のﾍﾟｰｼﾞを表示
  TAB              : ﾀﾌﾞ代替文字の切換え     →(一覧): 次のﾍﾟｰｼﾞを表示
  SPACE            : 自動ｽｸﾛｰﾙの停止と再開 【ｺﾏﾝﾄﾞ/検索文字列入力のみ】
  HOME             : 先頭のﾍﾟｰｼﾞを表示       [I]nput : 新規文字列入力
  次行             : 次のﾍﾟｰｼﾞを表示　       [D]elete: 既存文字列解除
  前行             : 前のﾍﾟｰｼﾞを表示         [U]pdate: 既存文字列修正
  取消             : 目次ﾓｰﾄﾞ解除・終了

           《 ファンクション（ファイルセレクタ・マウス／キー共通） 》
 (表)        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    PF1 ( 編集 ) : 反転ﾌｧｲﾙの編集      PF6 (マスク) : ﾜｲﾙﾄﾞｶｰﾄﾞ指定
    PF2 ( 表示 ) : 反転ﾌｧｲﾙの表示      PF7 ( zMBAT) : zMBATﾒﾆｭｰの表示
    PF3 ( ｼｪﾙ  ) : HCVｼｪﾙ(ｺﾏﾝﾄﾞ入力)   PF8 ( ﾂﾘｰ  ) : 外部ﾂﾘｰｺﾏﾝﾄﾞ起動
    PF4 (ソート) : ﾌｧｲﾙのｿｰﾄ           PF9 ( ﾍﾙﾌﾟ ) : 操作ﾍﾙﾌﾟの表示
    PF5 (ﾄﾞﾗｲﾌﾞ) : ﾄﾞﾗｲﾌﾞ移動          PF10( 終了 ) : ﾍﾟｰｼﾞｬｰの終了
 
                《 ファンクション（ビュー・マウス／キー共通） 》
 (共通)           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    PF11 : ﾌｧﾝｸｼｮﾝの表示切換え         PF12 : 操作ﾍﾙﾌﾟの表示
 (表)
    PF1 ( 編集 ) : 表示ﾌｧｲﾙの編集      PF7 ( 次頁 ) : 次のﾍﾟｰｼﾞを表示
    PF2 (ｵｰﾌﾟﾝ ) : ﾌｧｲﾙｵｰﾌﾟﾝ                         (目次ﾓｰﾄﾞ時,次の目次)
    PF3 ( ｼｪﾙ  ) : HCVｼｪﾙ(ｺﾏﾝﾄﾞ入力)   PF8 ( 速度 ) : ｽｸﾛｰﾙ速度切換え
    PF4 ( 先頭 ) : 先頭のﾍﾟｰｼﾞを表示                  最低速～最高速10段階
    PF5 ( 最後 ) : 最後のﾍﾟｰｼﾞを表示   PF9 ( 目次 ) : 目次の選択／表示
    PF6 ( 前頁 ) : 前のﾍﾟｰｼﾞを表示     PF10( 終了 ) : ﾍﾟｰｼﾞｬｰの終了
                  (目次ﾓｰﾄﾞ時,前の目次)
 (裏) ～ SHIFT+PFn
    PF1 (マーク) : 先頭行をﾏｰｸ（記憶） PF7 (全検索) : ﾌｧｲﾙ内の全検索
    PF2 (ｼﾞｬﾝﾌﾟ) : ﾏｰｸ行へｼﾞｬﾝﾌﾟ                      結果の一覧表示
    PF3 ( 検索 ) : 検索文字入力・選択  PF8 (ﾀｸﾞ編 ) : 全検索のﾀｸﾞﾌｧｲﾙ出力
    PF4 (上検索) : 上方向へ検索                       ｢ﾍﾞｰｽﾌｧｲﾙ名.TAG｣
    PF5 (下検索) : 下方向へ検索        PF9 ( 自動 ) : 自動ｽｸﾛｰﾙ方向変更
    PF6 (同一視) : 英大小文字の扱い                   自動↓↑→←、解除
                   検索で区別／同一視  PF10( 終了 ) : ﾍﾟｰｼﾞｬｰの終了
 (裏の裏) ～ CTRL+SHIFT+PFn
    PF1 ( ﾒﾆｭｰ ) : 利用者定型ｺﾏﾝﾄﾞﾒﾆｭｰ PF6 (TAB-ON) : ﾀﾌﾞ代替文字の表示
    PF2 ( 定義 ) : HCV.CFGの編集            DE-TAB    ﾀﾌﾞ代替文字の非表示
    PF3 (MS-DOS) : MS-DOSﾌﾟﾛﾝﾌﾟﾄ       PF7 (TAB数 ) : ﾀﾌﾞ数の切換え1/2/4/8
    PF4 ( ｶｯﾄ  ) : 指定範囲のｶｯﾄ出力   PF8 ( 版権 ) : ｺﾋﾟｰﾗｲﾄ表示
    PF5 (CR表示) : 改行文字の切り換え  PF9 ( ﾍﾙﾌﾟ ) : 操作ﾍﾙﾌﾟの表示
         CR-OFF    表示／非表示        PF10( 終了 ) : ﾍﾟｰｼﾞｬｰの終了
 (裏の裏の裏) ～ CTRL+PFn
    PF1 (色ﾓｰﾄﾞ) : ｷｰﾜｰﾄﾞ色表示のON/OFF
    PF10( 終了 ) : ﾍﾟｰｼﾞｬｰの終了

                        《 マウス操作（全共通）》
　 　　                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【左ピック】
    （　 全般   ）マウスの位置の機能を実行または選択
    （ﾌｧｲﾙｾﾚｸﾀ一覧）
    　　 反転ファイル     : 通常ﾌｧｲﾙは１回目で選択確定、２回目で選択実行
                            ※ダブルクリックで一発実行
                            ※ディレクトリは１回のクリックで移動
         反転ファイルの左 : マークの設定／解除
         △マーク         : 前頁を表示
         ▽マーク         : 次頁を表示
    　　 タイトルバー     : 反転カーソルの上方向スクロール
    　　 ウインドウ下枠   : 反転カーソルの下方向スクロール
    （ﾄﾞﾗｲﾌﾞ:ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ情報ｳｲﾝﾄﾞｳ）
         タイトルバー　　 : ルートディレクトリに移動
         ＷildＣardの位置 : ワイルドカード入力／選択
         マーク数の位置   : マークの全反転
         マーク数表示位置 : 既マークの解除／全反転
    （ﾄﾞﾗｲﾌﾞ入力ｳｲﾝﾄﾞｳ）
         タイトルバー     : ドライブ選択ウインドウ表示
    （ﾜｲﾙﾄﾞｶｰﾄﾞ入力ｳｲﾝﾄﾞｳ）
         タイトルバー     : ワイルドカード選択ウインドウ表示
    （ｚＭＢＡＴ一覧）    : ＭＢＡＴ機能の選択
    （ＨＣＶ text）       : ダンプ表示に切換え
    （ＨＣＶ dump）       : テキスト表示に切換え
    （ﾌｧｲﾙ: xxxxx）       : ファイルの詳細情報を表示
    （ビュー内容表示域）  : 画面８分割の任意の位置で上下左右斜めスクロール
    （ 目次表示 ）
         反転行の位置     : 対応行にジャンプし、目次モードへ移行
  　　　 反転行左端の位置 : 反転行のファイルカット処理呼び出し
    （ 目次･全検索･ﾍﾙﾌﾟ ）: スクロールバーの位置で先頭、最後、改ページ
    （ＬＺＨ一覧）        : 反転行のファイルを解凍して表示
【右ピック】
    （ﾌｧｲﾙｾﾚｸﾀ一覧）
         ﾌｧｲﾙ表示域       : 選択確定中はファイル確定の解除
                            それ以外はドライブ一覧の表示
    　　 ﾌｧｲﾙ表示域以外   : ファンクションメニュー表示
    （ｚＭＢＡＴ一覧）    : ｚＭＢＡＴ一覧を終了
    （ビュー内容表示域）
         目次ﾓｰﾄﾞ解除時   : ページャー終了など
　　                        LZHﾌｧｲﾙ一覧選択からのﾋﾞｭｰ時は、LZH一覧へ復帰
         目次ﾓｰﾄﾞ時       : 目次表示画面に推移
    （ 目次表示 ）        : 目次モードを解除
    （ウインドウ）        : 機能または選択の取消
    （  最終行  ）        : ファンクション表示を３段階に切換え
    （  カット  ）        : ファイルカットの開始行と終了行を指定
    （ＬＺＨ一覧）        : ＬＺＨファイル一覧選択を終了
【移動】
    （ＨＣＶ text）       : ＨＣＶ dump可能モード
    （ＨＣＶ dump）       : ＨＣＶ text可能モード
 　 （ﾌｧｲﾙ: xxxx）        : 表示域が黄色反転／ブリンク
 　 （ファンクション）    : ファンクションが水色反転／ブリンク
    （ビュー内容表示域）  : 位置に応じてマウス矢印の形状が変化
    （ビュー △ ）        : 上方向があれば自動スクロール（▲）
    （ビュー ▽ ）        : 下方向があれば自動スクロール（▼）
    （ 画面右端 ）        : 右方向があれば自動スクロール
    （ 画面左端 ）        : 左方向があれば自動スクロール
    （ 一覧選択 ）        : 選択可能なメニューが黄色反転
    （ 目次表示 ）        : タイトル部と下線部で上下自動スクロール
    （ 検索結果 ）        : タイトル部と下線部で上下自動スクロール
    （  ヘルプ  ）        : タイトル部と下線部で上下自動スクロール
    （ＬＺＨ一覧）        : タイトル部と下線部で上下自動スクロール

                     《 画面の説明（ファイルセレクタ）》
                       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     hh時mm分ss秒         : 現在の時間を表示（時報付き）
     ボリューム名         : 表示ドライブのボリューム名
     ＷildＣard           : 現時点でのワイルドカード指定
     マーク数             : マークされている個数
     マークサイズ         : マークされているファイルのサイズの合計バイト
     ドライブ容量         : 現ドライブの容量（クラスタ換算のバイト）
     使用可能容量         : 現ドライブの残り容量（クラスタ換算のバイト）
     ファイル数           : カウンタ／選択可能なファイルの総数
     △                   : 上方向にファイルがあることを示唆
     ▽                   : 下方向にファイルがあることを示唆

                          《 画面の説明（ビュー）》
                            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     ＨＣＶ text (dump)   : テキスト／ダンプ表示モード
     HCV目次ﾓｰﾄﾞ          : 現在目次ﾓｰﾄﾞであることを示唆
     ﾌｧｲﾙ: xxxxxx.xxx     : 表示中のファイル名
                            ※LZH内の解凍ファイルが表示対象の時は、
                             「*LZH内ファイル名」として表示
     列： xxx～xxx        : 表示中のカラム範囲
     行： xxx/xxx         : 表示中の先頭行／全体の行数
     hh時mm分ss秒         : 現在の時間を表示（時報付き）
     ←△▽→             : ← 左スクロール可能インジケータ
     　　　　                  画面の左に表示データがあれば赤に反転
                　　　  　: △ 上方向自動スクロールアイコン
                          : ▽ 下方向自動スクロールアイコン
                          : → 右スクロール可能インジケータ
                               画面の右に表示データがあれば赤に反転
     ファンクション       : ３０個のファンクションを用意
     　　　　　　　　     : 選択可能な場合は、水色に反転またはブリンク
                            実行中は、黄色に反転
 　　スクロールバー       : 目次表示／全検索結果表示／ＬＺＨファイル一覧／
 　　　　　　　　　  　　　 ドライブ一覧／ヘルプで改ページが可能な場合に表示
                            矢印が赤の反転で、１ページの改ページが可能

                              《 その他 》
                                ~~~~~~~~
 　　目次表示行           : 一度閲覧した行は指定した色で表示
 　　全検索結果行         : 一度閲覧した行は指定した色で表示

 　　簡易マクロ　         :
       【ｺﾏﾝﾄﾞ文字列入力／選択でのﾊﾟﾗﾒﾀ】
           「$f」ﾏｸﾛ      : 現在表示中のﾌｧｲﾙ名を置き換えてｺﾏﾝﾄﾞ実行
       【ﾌｧｲﾙｶｯﾄ後の起動ｺﾏﾝﾄﾞへのﾊﾟﾗﾒﾀ】
           「%f」ﾏｸﾛ      : 最新のｶｯﾄの指定ﾌｧｲﾙ名を置換してｺﾏﾝﾄﾞ実行
　　　　　　　             (最初は、CutFileName= で定義したファイル名)
           「%i」ﾏｸﾛ      : ﾌｧｲﾙ名入力ｳｲﾝﾄﾞｳを表示し入力したﾌｧｲﾙ名を置換
                            してｺﾏﾝﾄﾞ実行(置換ﾌｧｲﾙ名が最新になる)
           「%p」ﾏｸﾛ      : ﾌｧｲﾙ名入力ｳｲﾝﾄﾞｳを表示し入力したﾌｧｲﾙ名を置換
                            してｺﾏﾝﾄﾞ実行(置換ﾌｧｲﾙ名を最新にしない)
          ※｢%f｣｢%i｣｢%p｣ﾏｸﾛを使用する時は「CutFileInput=1」にして下さい
       【EDITOR=のｴﾃﾞｨﾀ指定へのﾊﾟﾗﾒﾀ】
           「$f」ﾏｸﾛ      : 現在表示中のﾌｧｲﾙ名を置換
           「$l」ﾏｸﾛ      : 現在表示中の行番号に置換

     出力ファイル名       : 〈タグ編集〉　ベースファイル名．ＴＡＧ
                            〈目次一覧〉　ベースファイル名．ＩＤＸ
                            〈全検索一覧〉ベースファイル名．ＦＮＤ
                            〈 カット 〉　指定したファイル名
          ※カットでファイル名にパスがない時はカレントディレクトリに出力
          ※カット以外は、環境変数TMPで指定したパスに出力
            環境変数TMPの指定がない場合はカレントディレクトリに出力

                           《 起動オプション 》
                              ~~~~~~~~~~~~~~
    ┌───────────────────────────────┐
    │ ＨＣＶ　〔-行番号〕〔-t[読込行数] | -b[読込ｻｲｽﾞ(KB)]〕〔-m〕 │
    │         〔-i数字〕〔-a〕〔-?〕〔ファイル指定〕               │
    └───────────────────────────────┘
　〔-行番号〕   　初期表示で表示する行の位置を指定
                  表示行の最大を超えている場合は、最終行
　〔-t[読込行数] | -b[読込ｻｲｽﾞ(KB)]〕
 　　　　　    　-t         : 絶対テキスト表示
                 [読込行数] : テキストとして読み込む最大行数を指定
 　　　　　  　　-b         : 絶対バイナリ表示
                 [読込ｻｲｽﾞ] : バイナリとして読み込むサイズをＫＢ単位で指定
　〔-m〕　　　  　マウスの使用を指示（HCV.CFGより優先です）
  〔-i数字〕      ０以外の数字（自動起動時採用の目次の位置）
                  ０（起動時に目次を生成しない）HCV.CFGより優先
  〔-a〕          ビュー起動時に自動目次起動(HCV識別ｲﾝﾃﾞｯｸｽ)
  〔-?〕          使用方法の簡易表示
　〔ファイル指定〕省略可能。省略した場合は、ファイルセレクタとなりHCV.CFG
                  で定義したワイルドカードで起動
　              　ファイル名にはパスを指定可能
                  ワイルドカードには「＊，？」が指定可能

HCV V2.00J                                                  (ﾍﾙﾌﾟの終了)
