  ＦＡＰＸ　ｖ４．１３をお使い頂きありがとうございます。

　このヘルプファイルはＦＡＰＸ　ｖ４．１３のオンラインマニュアル機能から
参照されることを想定して作成する予定です。

　ヘルプファイルの内容はまだ完成していません。m(_ _)m ﾍﾟｺﾘ
　どなたか、作成していただけるとありがたいのですが・・・

　　　　□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
　　　　□　　　注意　注意　注意　注意　注意　注意　　□
　　　　□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

　ＦＡＰＸ　ｖ４．１３はＲＡＭディスクを除いた実装メモリ容量３ＭＢ以上が
必要です。メモリ２ＭＢでは動作できませんのでご注意ください。メモリ２ＭＢ
の機種ではＦＡＰＸ　ｖ４．１０ｓをご利用ください。

  ＭＯＰＴＥＲＭ  ｆｏｒ  Ｗｉｎｄｏｗｓ  ｖ０．２２ｄ以降を利用すると、
Ｗｉｎｄｏｗｓ環境上でＦＡＰＸ  ｖ４．１３を以下の制限付きで使用すること
ができます。詳しくはＦＡＰＸ４１３Ｃ．ＤＯＣの５章をご覧下さい。


　ＦＡＰＸからＬＨＡを使用してファイルの圧縮をしようとする際に、ＬＨＡの
動作するメモリ領域不足により正常に圧縮できない場合があります。このような
場合には、Ｔ－ＭＥＮＵの『設定』メニューの『辞書管理』から『かな漢字変換
用領域の確保』を選択してください。ＬＨＡの動作領域が拡大され、正常に動作
するようになるはずです。


　とりあえずお困りの場合は、下記までご連絡ください。

　ＮＩＦＴＹ－Ｓｅｒｖｅ　リアルタイムＡＶ通信フォーラム（ＦＲＡＶ）の
『おきらく・もっぷた～む』の会議室で質問していただくか、あるいは、

　PEE01244  Yama-chan　こと　山田　弘明

まで電子メールでご質問ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
