##base _SerLibBase
##bias 30
##public
OpenSerial(device,unit,baud,bpc,stop,serFlags)(a0,d0/d1/d2/d3/d4)
CloseSerial(SerLibData)(a0)
ChangeData(SerLibData,baud,bpc,stop,serFlags)(a0,d0/d1/d2/d3)
WriteSer(SerLibData,buf,len)(a0/a1,d0)
ReadSer(SerLibData,buf,max)(a0/a1,d0)
GetStatus(SerLibData,SerStatus)(a0,a1)
SerBuffer(SerLibData)(a0)
WaitSer(SerLibData,OrMask)(a0,d0)
CheckCD(SerLibData)(a0)
SendSer(SerLibData,buf,len)(a0/a1,d0)
RecvSer(SerLibData,buf,len)(a0/a1,d0)
AbortIOSer(SerLibData,which)(a0,d0)
CheckIOSer(SerLibData)(a0)
ClearSer(SerLibData)(a0)
##end
