*-------------------------------------------------------------------------
* lh.library (C) Copyright 1990 by Holger P. Krekel & Olaf 'Olsen' Barthel
*-------------------------------------------------------------------------
##base _LhBase
##bias 30
##public
CreateBuffer(OnlyDecode)(d0)
DeleteBuffer(OldBuffer)(a0)
LhEncode(Buffer)(a0)
LhDecode(Buffer)(a0)
##end
