DEFINITION MODULE mdraw;

FROM SYSTEM IMPORT ADDRESS;

VAR addressbits : ARRAY[0..23] OF CARDINAL;
    databits    : ARRAY[0..16] OF CARDINAL;

PROCEDURE drawpixel(adr:ADDRESS; colour:CARDINAL);

PROCEDURE drawstats;

PROCEDURE initmatrix;

END mdraw.


