(********************************************************************************

Name         : Translator.DEF
Version      : 1.0
Purpose      : Interface to Translator Library
Author       : ms
Modified     : 3.4.86  19:00 ms

********************************************************************************)

DEFINITION MODULE Translator;

PROCEDURE Translate(in: ARRAY OF CHAR;VAR out: ARRAY OF CHAR;VAR err: LONGINT);
(*  the text in the array "in" is translated into "out"  *)

END Translator.
