##base _DTInputBase
##bias 30
##public
DTInputCreate(status)(A0)
DTInputCreateLike(OldDTInput,status)(A0,A1)
DTInputDestroy(DTInput)(A0)
DTInputFlush(DTInput)(A0)
DTInputReset(DTInput)(A0)
DTInputStart(DTInput)(A0)
DTInputStop(DTInput)(A0)
DTInputWriteEvent(DTInput,buffer,length)(A0,A1,D0)
DTInputAddHandler(DTInput,handler)(A0,A1)
DTInputRemHandler(DTInput,handler)(A0,A1)
DTInputSetMPort(DTInput,port)(A0,A1)
DTInputSetMTrigger(DTInput,trigger)(A0,A1)
DTInputSetMType(DTInput,type)(A0,A1)
DTInputSetPeriod(DTInput,period)(A0,A1)
DTInputSetThresh(DTInput,threshold)(A0,A1)
##end
