Wertauswahlmenü:
====================

Mit dieser Funktion wählen sie aus, welche Me₧werte zur
Darstellung kommen sollen. Dazu dienen die Knöpfe im oberen
Drittel der Box.

Ein Klick auf den Tabellennamen (schattierter Knopf) lä₧t eine
Liste der zur Vefügung stehenden Editortabellen erscheinen.
Wählen Sie hier die Tabelle aus, aus der Sie Daten darstellen
möchten.

Anschlie₧end erscheinen alle möglichen Grafikzuordungen aus der
entsprechenden gewählten Editortabelle.

In der Mitte der Box können einige Grafikfunktionen vom Zeichnen
ausgeschlossen werden. Dies ist sinnvoll wenn man die
Geschwindigkeit des Programms erhöhen möchte.
Klickt die Knöpfe, soda₧ diese 'geschwärzt' dargestellt sind, so
ist die entsprechende Funktion aktiviert (wird also gezeichnet).
Ist dieser hell dargestellt, so wird die entsprechende Funktion
nicht gezeichnet.

Die Funktionen im unteren Drittel (nur bei XY-Diagrammen aktiv)
schalten wie oben die entsprechenden mathematischen
Ausgleichsfunktionen global aus ohne jedoch die Zuordnungen der
Splines zu den Tabellen zu ändern.

Mit OK kommt man zum Grafikfenster zurück. 
