USERprogramme setzen
===========================
In MM-Graph können Sie bis zu drei Programme durch klcik in der
Menüleiste starten. Dabei kann automatisch eine Komandozeile
übergeben werden.

Zu Einstellung, welche Programme gestartet werden können, dient
diese Dialogbox.

Doppelklicken Sie auf eine Userprogrammzeile, so erscheint eine
Fileselectbox in welche Sie das einzustellende Programm
anklicken sollten.

Zu beachten ist, da₧ genügend freier Speicher vorhanden ist
(unter zwei MByte RAM ist diese Funktion nicht sinnvoll
anzuwenden). Diesen müssen Sie unter 'GRUNDEINSTELLUGNEN' unter
'freizuhaltender Speicher' definieren. Der Speicher mu₧
ausreichend gro₧ sien, da₧ das Userprogramm geladen werden kann
und noch genügend Platz für die eventuell angelegten Daten
bleibt.
Dies ist erforderlich, da MM-Graph im Speicher verbleibt, wärend
das Userprogramm läuft. Daher mu₧ MM-Graph im Speicherverbrauch
gebremst werden - sonst kann kein anderes Programm nachgeladen
werden. Wichtig ist allerdings, da₧ immernoch genügend Speicher
für MM-Graph zur Verfügung steht!

Bei der Wahl der Programme sollten Sie auf saubere
Programmierung der Userprogramme achten, da es sonst zu
Datenverlusten in MM-Graph kommen könnte. Dessen Daten bleiben
wärend das Userprogramm läuft ebenfalls im Speicher	- sollten
aber sicherheitshalber vor dem Userprogrammstart abgespeichert
werden.

Vor dem Start des Userprogramms werden alle Fenster geschlossen.
