STATISTIKFUNKTIONEN:
====================

Um eine statistische Analyse der Me₧werte zu bekommen, klicken
Sie den Knopf mit der gewünschten Me₧reihe an. Die neue Statistik
wird berechnet.

Es sei darauf hingewiesen, da₧ die Statistikfunktion die Wert-
auswahl (aktivierte oder deaktivierte Me₧werte im Editor)
beachtet.

Mit DRUCKEN können Sie die angewählte Statistik entweder auf
einen Drucker, oder eine Datei ausgeben.

Einzelheiten über die verwendeten statistischen Methoden finden
Sie im Handbuch.

Mit OK kommen Sie zum MMGRAPH-Desktop zurück.
 
