Skaliermenu
============================
Hier werden alle Einstellungen, welche die Darstellung der
Tabellen im Achsensystem betreffen, vorgenommen.

Die Felder unter ZEICHNEN sind normalerweise abgehackt, was das
Zeichnen der Achsen (bzw. der Achslinien) zur Folge hat.

Die Eigentliche Skalierung erfolgt mit den Eingabefeldern X: VON
(Skalierungsstart)  BIS (Skalierungende) SCHRITT (Abstand) Y:
(und evtl. Z:) analog der X-Achse.

Anpassen:
Skalentexte können mit 'ANPASSEN' von der Veränderung geschützt
werden. Ist der Punkt 'abgehackt', so wird bei jeder
neuskalierung (also jedem verlassen der Dialogbox mit OK) der
Skalentext neu an die errechneten Positionen gesetzt. Ist eine
manuelle Veränderung vorgenommen worden (z.B. spezielle
Position), so kann hier die Neuberechnung selektiv für jede Achse
getrennt verhindert werden.

Stell:
Hier wird die Anzahl der Nachkommastellen eingegeben. Intern wird
mit 11 Stellen gerechnet.
Skalentexte werden IMMER wenn hier eine Zahl eingegeben wird auf
die entsprechende Zahl mit NULLEN aufgefüllt. Steht hier eine
NULL, so erfolgt kein Auffüllen, sondern es wird der berechnete
Wert verwendet:
Beispiel:

    Intern    Stell=0    Stell=3    Stell=5
     0.2        0.2       0.200      0.20000
     0.025      0.025     0.025      0.02500
     

EXP:
Wird dieser Punkt abgehackt, so wird eine Exponentaldarstellung
verwendet, was gerade bei sehr gro₧en und kleinen Zahlen sinnvoll
ist.

Beispiel:
    normale Darstellung: 10000
    exp. Darstellung   : 1*10^4
 