Marker editieren:
====================

Mittels dieser Funktion kann der zuletzt in der
Markerzuordnungsbox gewählte Marker verändert werden.
Hierzu klickt man in dem gro₧en linken Feld den Start- und
Endpunkt einer Verbindungslinie an.

Gelöscht wird eine Linie durch 'BACKSPACE' oder durch
überzeichnen mit der gleichen Linie. 
Mit 'Backspace' wird stets die zuletzt gezeichnete Linie
rückgängig gemacht.

Mit OK kommt man zurück zur Markerzuordnungsbox.

