Grundeinstellungen
=======================

Liniengrundbreite:
    Gibt die mindeste Linienbreite an. Diese kann sinnvollerweise
    erhöht werden, wenn ein Ausgabegerät eine sehr feine Auflösung
    (feine Punkte) besitzt. Dies ist zum Beispiel beim
    Atari-Laserdrucker SLM804 sinnvoll, da sonst die Linien zu fein
    und schlecht sichtbar sind.  ->▌Linien▌linebox▌
    
Pfeillänge, Breite:
    Diese Parameter definieren das Aussehen einer Pfeilspitze, beim
    Linientyp mit Pfeil.  ->▌Linien▌linebox▌
    
Punktierungsabstand:
    Definiert den Abstand in Punkten, für punktierte Linien
    (Linienstil). Ein kleiner Wert erhöht die Ausgabezeit der Linien
    erheblich!  ->▌Linienzuordnung▌linezuor▌ 
    
Buchstabenkerning:
    Zusätzlicher Abstand zwischen zwei Buchstaben. Dieser Parameter
    kann sinnvoll bei Ausgabegeräten mit grö₧eren Rasterpunkten
    eingesetzt werden. Manche Nadeldrucker neigen zu zu engen
    Buchstabenanordnungen, wodurch eventuell einzelne Zeichen
    ineinanderlaufen.
    
FREIZUHALTENDER SPEICHER:
    Dies ist einer der wichtigsten Punkte. Hier wird eingestellt,
    wieviel Speicher nach dem Start von MM-Graph NICHT benutzt werden
    soll (also freizuhalten ist). Ist der Wert hier Null, so wird der
    gesammte Speicher des Rechners (bzw. der Speicher der vor dem
    Start von MM-Graph zur Verfügung stand) für das Programm bzw.
    dessen Daten verbracht. Dann ist es nicht mehr möglich
    Userprogramme oder das Arrange.prg zu starten.
    Unterhalb von diesem Punkt, stehen die Anzahl von KBytes, welche
    im Moment von MM-Graph noch nicht belegt sind und noch für
    weitere MM-Graph-Daten (Tabellen, Splines u.s.w.) genutzt werden
    können.

maximale Spaltenzahl:
    Hier wird angegeben, wieviele Spalten pro Editorfenster (d.h.
    pro Tabelle) benutzt werden können. Maximal 999 Spalten sind
    nutzbar.  ->▌Editorfunktionen▌helpedit▌ 
    
maximale Zeilenzahl:
    Pro Editorspalte sind die hier angegebenen Zeilen nutzbar
    (maximal jedoch 4000). ->▌Editorfunktionen▌helpedit▌ 
    
maximale Linien-/Boxanzahl:
    Dieser Parameter gibt an, wieviele Linien/Boxen maximal
    eingegeben werden können. ->▌Linien▌linebox▌
    
maximale Textanz:
    Dieser Parameter gibt an, wieviele Texteinheiten (eine
    Texteinheit=drei Textzeilen) maximal eingegeben werden können.
    ->▌Texteingabe▌texteing▌
Splineinterpolationspunkte:
    Hier wird eingegeben, wieviele Zwischenpunkte pro Spline
    berechnet werden sollen. Maximum: 4000.
    Man sollte diesen Punkt nicht zu hoch ansetzten, da die
    Berechnungszeit mit der Anzahl der Punkte ansteigt - ebenso wie
    der Speicherplatz. Hier ist es wichtig den Verlauf der Kurven zu
    berücksichtigen: seichte Kurven = weniger Punkte
                     Kurvenreiche, sprunghafte Funktion = mehr
                     Punkte.
    Die Punktanzahl sollte auch die Anzahl der Stützstellen (d.h. der
    Tabellenpunkte) berücksichtigen.
    ->▌Splinedialogbox▌splines▌
    
Skaleneinteilungen:
    Hier werden die Parameter der Rasterstriche für die Achsen
    festgelegt. ->▌Skalierungsdialogbox▌skaliere▌
    
Hilfstexte:
    Hier wird eingestellt, ob die Maushilfefunktion 'wirken' soll.


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Fast alle Parameter werden erst nach dem 'EINSTELLUNGEN SPEICHERN'
und neuladen von MM-Graph wirksam!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    