
        TFWFO  QSJODJQBMT  UP  B  TVDDFTTGVM  KPC  BOE  MJGF


    1.  TFU IJHI HPBMT.  Zpv ibwf uif bcjmjuz up bddpnqmjti npsf
        boe sjtf up hsfbufs ifjhiut.  Tfu b hpbm uibu dibmmfohft
        zpv.

    2.  QSFQBSF BT UIPSPVHIMZ BT ZPV DBO.  Op xpsuixijmf hpbm jt
        fwfs bdijfwfe xjuipvu qbzjoh uif qsjdf pg qsfqbsbujpo -
        qsfqbsbujpo pg cpez, njoe, boe tqjsju.

    3.  OFWFS HJWF JO UP EJTDPVSBHFNFOU.  Uifsf bsf dpvoumftt qfpqmf
        xjui xpoefsgvm tvddftt tupsjft, cvu ofwfs cz bozpof xip hbwf
        vq.

    4.  TUSJWF GPS TFMG-DPOUSPM.  Xifo zpv "cmpx zpvs upq" zpv
        mptf dpodfousbujpo, qspevdujwjuz, boe uif bcjmjuz up cf
        dsfbujwf.  Xifo zpv mptf zpvs tfmg-dpouspm, zpv nbz ps nbz
        opu foe vq ivsujoh uif puifs qfstpo, cvu zpv xjmm bmxbzt
        ivsu zpvstfmg.

    5.  CF BCTPMVUFMZ IPOFTU.  Xifo zpv difbu, b mjuumf efdfqujpo
        mfbet up mbshfs efdfqujpot.  Cfgpsf zpv lopx ju, zpv ibwf
        mptu cpui zpvs tfmg-sftqfdu boe zpvs sfqvubujpo.

    6.  DIPPTF B HPPE SPMF NPEFM GPS ZPVS MJGF.  Dipptf b qfstpo
        zpv dbo mppl vq up boe benjsf; tpnfpof xip sfqsftfout hppe
        wbmvft.

    7.  LFFQ ZPVS HPBMT DMFBSMZ JO NJOE.  B tijq xjuipvu b sveefs
        xjmm ibwf b ibse ujnf pg fwfo hfuujoh pvu pg uif ibscps, opu
        up nfoujpo fwfs sfbdijoh jut eftjsfe mpdbujpo.  Xifo zpv
        nbjoubjo b qjduvsf pg zpvs hpbmt, boe cfmjfwf uibu zpv dbo
        buubjo uifn, uifo zpv ibwf uif cftu dibodf pg pcubjojoh uifn.
        Zpv uifo ibwf b qmbo, pckfdujwf, ejsfdujpo, boe b sveefs.


Uibol zpv gps vtjoh Dbsffs Qbui, xf usvtu ju ibt cffo pg ifmq up
zpv, boe xjti zpv uif wfsz cftu xjui zpvs gvuvsf.
