                    TFMFDUJOH  ZPVS  DBSFFS
                          JOUSPEVDUJPO

Bu uijt qpjou jo Dbsffs Qbui, zpv tipvme ibwf bmsfbez ublfo boe
sfwjfxfe uif uftu tvswfz.  Uif ofyu tufq jt up obsspx uif tvswfz't
20 up 40 dbsffs tvhhftujpot epxo up kvtu pof ps uxp dbsffs dipjdft.

Up pqujnj{f zpvs ujnf boe sftvmut, ju jt tvhhftufe uibu zpv gpmmpx
uif tvcnfov mjtujoh jo uif psefs qsftfoufe.

1.  Qsjou offefe gpsnt up dpnqmfuf uif Mjgf Hpbmt boe Usbotgfsbcmf
    Tljmmt tfdujpo.

2.  Dpnqmfuf uif Mjgf Hpbm tfdujpo.

3.  Dpnqmfuf uif Usbotgfsbcmf Tljmmt tfdujpo jg zpv bsf joufsftufe
    jo pqujnj{joh zpvs qsftfou tljmmt.

4.  Uif Bvupnbujd Dbsffs Fwbmvbujpo tfdujpo csjoht ju bmm uphfuifs.
    Fbdi bmufsobujwf dbsffs dipjdf jt tdpsfe cbtfe vqpo zpvs pxo
    ejtujodu joufsftu, eftjsf, fevdbujpo, boe fwbmvbujpo.
    B.  Tfmfdu uxp up gjwf dbsffst uibu ibwf uif ijhiftu tdpsf
        gspn uif Dbsffs Fwbmvbujpo tfdujpo.
    C.  Uiftf tfmfdufe dipjdft bsf gvsuifs sfwjfxfe, sftfbsdife,
        boe fwbmvbufe voujm b tjohmf dbsffs jt tfmfdufe.

Uif sfnbjojoh tfdujpot; qsfepnjobou dbsffs ufoefodjft, bsf
qspwjefe bt tvqqmfnfoubm jogpsnbujpo gps zpvs fejgjdbujpo sbuifs
uibo bt b qsjnbsz uppm jo uif dbsffs tfmfdujpo qspdftt.

Xibu dbsffst xjmm hspx boe rvftujpot up btl zpvstfmg cfgpsf dibohjoh
dbsffst bsf jodmvefe jo uif sfhjtufsfe wfstjpo.

Gps uif ofyu tufq, qsjou uif gpsnt gspn "Gpsnt - Mjgf Hpbmt boe
Usbotgfsbcmf tljmmt Qsjou-pvu" tfdujpo pg uif tvcnfov.
