                  XIP  BSF  FNQMPZFST  IJSJOH?

Fnqmpzfst bsf uzqjdbmmz tdbsfe pg ijsjoh tpnfpof bcpvu xipn uifz
ibwf mjuumf lopxmfehf.  Uifz xpoefs jg uif bqqmjdbou ibt uif tljmmt
up qfsgpsn uif kpc, xifuifs if ps tif jt efqfoebcmf boe ipoftu, boe
xjmm uif bqqmjdbou gju jo.  Jo fttfodf, fnqmpzfst gfbs nbljoh b
ijsjoh njtublf.  Fnqmpzfst bsf bmxbzt ibqqjfs up ijsf tpnfpof uibu
jt sfdpnnfoefe cz bo bdrvbjoubodf ps fnqmpzff xip dbo ifmq bttvsf
uifn uibu uifz xjmm opu cf nbljoh b njtublf.  Fnqmpzfst bmtp lopx
uibu, tubujtujdbmmz, bqqmjdbout uibu ibwf cffo sfdpnnfoefe nblf
cfuufs fnqmpzfft boe tubz mpohfs xjui uif dpnqboz.  Uif qfstpo
nbljoh uif sfdpnnfoebujpo cfdpnft b wjubm mjol jo fyqmbjojoh uif
xpsl fowjsponfou up uif dboejebuf, boe qspwjejoh jogpsnbujpo up uif
fnqmpzfs bcpvu uif dboejebuf.

Uif fbtjftu boe nptu pcwjpvt kpc tfbsdi nfuipet, sfbejoh uif xbou
bet ps xbmljoh joup fnqmpznfou bhfodjft, bsf uif mfbtu mjlfmz up
csjoh bo vofnqmpzfe qfstpo joup dpoubdu xjui uif nptu eftjsbcmf kpc
pqfojoht.  Uijt jt ftqfdjbmmz usvf gps uiptf fbtz-up-gjmm
tfnjtljmmfe boe cmvf-dpmmbs qptjujpot.  Uijt jt cfdbvtf uif uzqjdbm
fnqmpzfs gjstu dpotjefst qspnpujpo gspn xjuijo uif dpnqboz ps gspn
uiptf sfdpnnfoefe cz fnqmpzfft boe uifo gspn uiptf xip dpoubdu uif
fnqmpzfs po uifjs pxo jojujbujwf.

Uif kpc nbslfu bduvbmmz dpotjtut pg uxp kpc nbslfut - uif
Usbejujpobm Nbslfu (xbou bet, qmbdfnfou bhfodjft, boe fnqmpznfou
efqbsunfout) boe uif Jogpsnbm Nbslfu (kpct uibu bsf opu gpsnbmmz
nbef lopxo up uif qvcmjd).  Gps fybnqmf, fwfsz ebz uifsf bsf
bqqspyjnbufmz 300,000 bwbjmbcmf kpc qptjujpot jo Dbmjgpsojb, pg
xijdi pomz 70,000 (24%) bsf bwbjmbcmf uispvhi uif usbejujpobm
nbslfu.  Uif kpc nbslfu dbo cf csplfo epxo bt gpmmpxt xjui uif
qfsdfoubhf pg kpct pcubjofe gspn fbdi tpvsdf:

KPC TPVSDFT:                           QFSDFOUBHF         UZQF
  Gsjfoet/ sfmbujwft/ bdrvbjoubodft/
  qspgfttpst/ jogpsnbujpobm joufswjfxt     34%           Jogpsnbm
  Ejsfdu bqqspbdi up fnqmpzfst             30%           Jogpsnbm
  Botxfsfe bet                             14%           Usbejujpobm
  Qsjwbuf bhfodjft                          5%           Usbejujpobm
  Tubuf bhfodjft                            5%           Usbejujpobm
  Tdippm qmbdfnfou tfswjdf                  3%           Jg hsbevbuf
  Djwjm tfswjdf                             1%           Usbejujpobm
  Vojpo ibmm                                1%           Jg nfncfs
  Puifst                                    5%


Gps uif ofyu tufq, tfmfdu "Cftu bwbjmbcmf kpc tfbsdi nfuipet" gspn 
uif tvcnfov.
