LIBRARY		VBPRINT

EXETYPE		WINDOWS

PROTMODE

CODE      PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA      PRELOAD SINGLE
SEGMENTS 'WEP_TEXT' FIXED PRELOAD

HEAPSIZE  4096

EXPORTS
	WEP         			@1 RESIDENTNAME
	InitializePrinter		@2
	PageLayoutSetup			@3
	DonePrinting			@4
	StartParagraph			@5
	FinishParagraph			@6
	ParagraphText			@7
	EjectPage	       		@8
	PrintHeadline			@9
	PrnAbortProc			@10
	PrintDLLVersion			@11
	SetParagraphSpacing		@12
	SetUpColumns			@13
	PrintColumnText			@14
	EndColumnPrinting		@15
	PrintColumnHeaders		@16
	KillJob 	       		@17
	PrinterName	       		@18
	PrinterPort	       		@19
	IsPageDirty	       		@20
	PagePosY	       		@21
	PageSizeY	       		@22
	PagePosX	       		@23
	PageSizeX	       		@24
	DrawLine	       		@25
	DrawRectangle			@26
	DrawRndRectangle		@27
	DrawEllipse	       		@28
	MoveYPos	       		@29

