LIBRARY        ENUMFONT
DESCRIPTION    'Copyright (C) Telelink Systems 1991 All Rights Reserved'
EXETYPE        WINDOWS
CODE           PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA           PRELOAD MOVEABLE SINGLE
HEAPSIZE       1024
