NAME		TEST
DESCRIPTION	'Tests TOOLHELP.DLL'
EXETYPE		WINDOWS
STUB		'WINSTUB.EXE'
CODE		PRELOAD MOVEABLE
DATA		PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE	1024
STACKSIZE	4096
EXPORTS		WndProc
			FAULTDIALOGPROC
			MYNOTIFYHANDLER
			MYFAULTHANDLER
            MEMWNDPROC

