LIBRARY   HolePort


CODE      PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA      PRELOAD SINGLE

;
; all unitialized global data is assumed to
; be placed in the .bss section, which is shared.
;

EXPORTS

HP_gpiCharStringAt               @1
HP_dosReallocSeg                 @2
HP_dosFreeSeg                    @3
HP_dosAllocSeg                   @4
HP_winQueryCursorInfo            @5
HP_winQueryWindow                @6
HP_winQuerySysPointer            @7
HP_dosChgFilePtr                 @8
HP_dosExit                       @9
HP_dosQHandType                  @10
HP_dosQFileMode                  @11
HP_dosGetProcAddress             @12
HP_dosMakeNmPipe                 @13
HP_dosOpen                       @14
HP_dosQCurDir                    @15
HP_dosQCurDisk                   @16
HP_dosSelectDisk                 @17
HP_SimpleFont                    @18
HP_RegisterClass                 @19
HP_CreateStdWindow               @20
HP_Message                       @21
HP_DlgItemMessage                @22
HP_IsPtr                         @23
HP_dosCreateSem                  @24
HP_dosOpenSem                    @25
HP_dosSemClear                   @26
HP_dosSemSet                     @27
HP_dosSemWait                    @28
HP_dosSemRequest                 @29
HP_dosFindFirst                  @30
HP_dosFindNext                   @31
HP_dosFindClose                  @32
HP_dosNewSize                    @33
HP_dosFileLocks                  @34
HP_dosMakePipe                   @35
HP_dosError                      @36
HP_dosLoadModule                 @37
HP_dosGetModHandle               @38
HP_winWindowFromID               @39
HP_Entry                         @40

