NAME                    Hyperoid
DESCRIPTION             'Hyperoid Copyright (C) 1990,91 Hutchins Software'
EXETYPE                 WINDOWS
STUB                    'WINSTUB.EXE'
STACKSIZE               4096
HEAPSIZE                32768
DATA                    MOVEABLE MULTIPLE
CODE                    LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE
SEGMENTS
	HYPEROID            LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE
	ROIDSUPP            LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE

EXPORTS
	HyperoidWndProc     @1
	HyperoidAboutDlg    @2
