NAME Fuse

DESCRIPTION 'A fuse program'

EXETYPE WINDOWS

STUB 'c:\win\winstub.exe'

CODE    MOVEABLE
DATA    MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE  4096
STACKSIZE 4096

EXPORTS
        MyProc
