LIBRARY FX1MBDLL
DESCRIPTION 'FIX1MB DLL program loader'
EXETYPE WINDOWS
STUB 'winstub.exe'
CODE MOVEABLE DISCARDABLE PRELOAD
DATA PRELOAD MOVEABLE
