NAME Fix1MB
DESCRIPTION 'Windows Low Heap Program'
EXETYPE WINDOWS
STUB 'winstub.exe'
CODE MOVEABLE DISCARDABLE PRELOAD
DATA PRELOAD MOVEABLE
HEAPSIZE 1024
STACKSIZE 7168
