** Übersicht **
PSIBACK - Hilfesystem 
PSIBACK (c) 1994 Michael Eberl und Georg Acher / BlowUP

Hilfetexte über ein Stichworte/Zusammenhänge sind an dem
davorgestellten '->' erkennbar und können durch einen 
Doppelklick auf das darauffolgende Wort erreicht werden.
Mit 'UNDO' kommt man zum vorletzten Suchbegriff zurück.

-> Systemvoraussetzungen
-> Geschwindigkeit

-> Einleitung (Tutorial)
-> Hauptmenüleiste 
-> Filesystemfenster
-> Filepoolfenster
-> Attributefenster

-> Sicherheit der Daten
-> Wichtige Hinweise
-> EXTREM wichtige Hinweise zur Haftung

-> PSIBACK und seine Väter
----
** Systemvoraussetzungen **

Um PSIBACK zu benutzen, ist folgende Systemkonfiguration nötig:

* Falcon030 mit mindestens 4MB RAM, von dem min. 2MB FREI
 sein sollten.
 
* (zu kleine) Festplatte (wozu sonst ein Backup :-?

* Das digitale Interface PSI (von BlowUP) und der Treiber
 PSIDRIVE.PRG im Autoordner
oder in Kürze
* Das FDI ( Soundpool/Steinberg) mit Treiber FDI_INIT.PRG
 im Autoordner.
 
* Einen DAT-Rekorder mit digitalem S/PDIF-Ein/Ausgang.

* Die richtigen Verbindungskabel zwischen PSI/FDI und DAT.

* einige GUTE und NEUE DAT-Bänder

Nicht schädlich sind ferner:

* Eine Auflösungserweiterung (BlowUP030/Screenblaster), damit
 es sich etwas übersichtlicher arbeiten lä₧t.
 PSIBACK funktioniert zwar auch in 16 und 256 Farben, trotzdem
 sollte zur Erhöhung der Übertragungsrate in 2 oder 4 Farben
 gearbeitet werden.
 
* Die Patchprogramme FOLDR100.PRG und CACHEXXX.PRG von Atari.
 Insbesondere letzeres beschleunigt das Backup stark.
----
** Geschwindigkeit **

Die maximal zum DAT transportierbare Datenmenge beträgt
48000*2*2=192000Bytes/s=187.5 Kbyte/s.
Da PSIBACK seine Daten sektororientiert abspeichert, sind
davon ca. 3-4Kbyte/s durch Sektor-Header und Inhaltsverzeichnisse
abzuziehen. Es bleibt also eine Nutzdatenrate von ca. 183KByte/s.
Bei gro₧en Files und einer wenig fragmentierten Festplatte ist
dieser Wert durchaus länger dauernd zu erreichen, da
Einlesen von Platte und Ausgeben auf DAT parallel erfolgen.

Bei vielen kleinen Dateien wird diese Zahl durch den Overhead
der GEMDOS-Leseroutinen gedrückt.

Ein realitätsnaher Testlauf mit 100MByte Daten in ca. 4600 Dateien
ergab eine Backupdauer von knapp 10 Minuten, also 166KByte/s.
Allerdings sollte beim Backup noch ein Verify gemacht werden,
soda₧ diese Zeit verdoppelt wird.

Ein Restore dauert genau solange wie ein Backup, da das Band
natürlich mit derselben Geschwindigkeit abläuft. Sind viele
kleine Dateien zu restoren, mu₧ allerdings noch die Zeit
für das Auspacken dieser Dateien mit ca. 1 Minute für 30-40MByte
hinzugerechnet werden (abhängig von der 'Kleinheit' der Dateien).
----
** Einleitung **

Mit PSIBACK, einem digitalen Interface (entweder unser
PSI oder das FDI) und einem DAT-Rekorder können auf ein-
fachem Wege Sicherheitskopien (Backups) von Festplatten-
inhalten gemacht werden. Diese können später ebenso einfach
wieder eingelesen und auf die Festplatte geschrieben
werden. Die Übertragungsrate beträgt dabei ca. 10MByte/Minute.
PSIBACK eignet sich nicht nur zum reinen Backup der Daten, also
der Sicherung vor Datenverlust, sondern auch zum Auslagern
weniger oft benötigter Daten.

Wenn einwandfreie Bänder benutzt werden (keine Knicke, also
Tonausfälle) und diese sachgerecht aufbewahrt werden,
ist die Datensicherheit sehr hoch.
-> Wichtige Hinweise!

Zur Einübung gleich mal ein Backup:

(Digitalinterface und DAT-Rekorder sollten bereits angeschlossen
und funktionsbereit sein!)

Links oben sehen Sie ein Fenster, das den Verzeichnisfenstern
des Desktops stark ähnlich sieht. In diesem Fenster sind
Dateien und Ordner aufgelistet, die sich auf der Festplatten-
partition 'C' befinden. Nehmen wir an, Sie möchten jetzt
z.B. Ihren AUTO-Ordner von Partition C auf DAT aufnehmen.
Dazu klicken sie mit der linken Maustaste auf die Zeile mit 
' AUTO', halten die Maustaste gedrückt und ziehen den dabei 
entstandenen 'Geisterrahmen' auf das rechts danebenliegende
Fenster mit dem Namen 'FILEPOOL'. Wenn Sie jetzt die Maustaste
loslassen, 'fällt' der AUTO-Ordner quasi als Kopie in den
Filepool, wo Sie vor dem Backup erstmal alle Dateien/Ordner
sammeln, die dann gesichert werden sollen. Diese Funktion
arbeitet also wie das Kopieren im Desktop.

Klicken Sie jetzt den Filepool in den Vordergrund und drücken
Sie Control I. Es werden dann Informationen über Dateianzahl
und Speicherplatz von allen 'gesammelten' Dateien angezeigt.
Wenn die angezeigte Länge weniger als 1000 Kbyte ist, kopieren
Sie noch ein paar Ordner in den Filepool, damit sich ein Backup
überhaupt lohnt.

Jetzt wählen Sie im Hauptmenü unter 'Optionen' den Punkt 
'Allgemeines...' an. Stellen Sie dort ein, ob Sie unser PSI oder
das Soundpool/Steinberg FDI als Interface benutzen. Beim PSI
können Sie auch noch angeben, welcher Eingang des PSI benutzt
wird (wenn nur eine Signalquelle angeschlossen ist, wird dies
ignoriert). Vergewissern Sie sich, da₧ der Punkt 'Dateiliste
automatisch erzeugen' aktiviert ist. Beenden Sie den Dialog
mit 'OK'.

Jetzt wird es spannend: Wählen Sie im Hauptmenü unter 'Datei'
den Punkt 'Backup...'. Eine Alertbox weist Sie darauf hin,
da₧ der DAT-Rekorder jetzt auf Aufnahme geschaltet werden 
soll, er mu₧ also schon aufnehmen, wenn Sie in der Alertbox
auf 'OK' drücken. Nun beginnt das Backup. Währenddessen
werden Sie über den Stand der Dinge informiert (Datenmenge
insgesamt/bis jetzt und geschätzte Zeit). Wenn die Anzeige-
box verschwindet, ist das Backup zu Ende und Sie können den 
Rekorder stoppen und zum Anfang zurückspulen.

Am besten wird jetzt noch überprüft, ob alles korrekt
aufgenommen wurde. Dazu wird das Band eingelesen
und auf Fehler in der Aufnahme untersucht. Das geht mit
der Funktion 'Verify' in 'Datei' automatisch. Dazu wird
dieser Punkt angewählt und der DAT-Rekorder auf 'Play' 
gestellt. Sollten Dateien defekt sein, erscheinen diese
nocheinmal im Filepool und sollten noch einmal gesichert werden.

Stellen Sie sich jetzt eine lange Pause vor... und plötzlich
haben Sie durch ein Versehen Ihren AUTO-Ordner gelöscht.
Aber es existiert ja ein Backup, das nur noch eingelesen
werden mu₧.

Nun also zum Restore:
Da evtl. beim ersten Mal noch etwas schiefgehen könnte, wollen
wir die Dateien nicht auf die Originalplätze zurückschreiben, 
sondern in einen Ordner verfrachten.

Klicken Sie im Hauptmenü jetzt 'Optionen'/'Restore-Fileoptionen'
an. Wenn Sie auf der Partition 'C' noch genügend Platz haben
(ca. 1MB mehr, als Sie zuerst als Backuplänge hatten), dann
wählen Sie nur den zweiten Punkt 'Neuer Ordner' an, und
geben Sie einen Ordnernamen ein, der noch nicht auf 'C' existiert.
Ist auf Partition 'C' kein Platz mehr, können Sie mit dem ersten
Punkt eine andere Partition wählen, auf die das Restore geschrieben
wird. Selbstverständlich können die Dateien dort noch in einen
neuen Ordner geschrieben werden.

Haben Sie den neuen Platz gewählt, drücken Sie den Knopf
'RESTORE' und schalten Sie den DAT-Rekorder auf Wiedergabe.
Wenn alles funktioniert, erscheint nach wenigen Sekunden
eine Box, die Sie über die eingelesenen Daten informiert.

Wenn die Box verschwindet oder 'Extracting' in der Box erscheint,
ist das Einlesen von DAT zu Ende und die Wiedergabe kann gestoppt
werden. Kleinere Dateien werden erst jetzt aus einer gro₧en
Datei ausgepackt. Dies ist nötig, um beim eigentlichen Einlesen
von DAT nicht in Zeitnot zu kommen.

Wenn die Dateien ausgepackt sind, können Sie sich im Desktop
(oder im Dateifenster von PSIBACK) überzeugen, da₧ sie wirklich
eingelesen wurden.


-> Backup
-> Restore
-> Wichtige Hinweise
----
** Hauptmenüleiste **

-> PSIBACK
-> Datei
-> Fenster
-> Archiv
-> Optionen
-> Hilfe
----
** Filesystemfenster **

In diesem Fenster, das den Desktopfenstern stark ähnlich sieht,
sind wie im Desktop die Dateien und Ordner verzeichnet, die
sich auf Ihrer Festplatte befinden. Die Festplattenpartionen,
die verfügbar sind, sind in der oberen Leiste aufgelistet. Ein
Klick auf die 'kleinen' (nicht grauen) Buchstaben wechselt in 
das Wurzelverzeichnis der jeweiligen Partition.

Ein Doppelklick auf einen mit '' markierten Ordner wechselt wie
im Desktop in diesen Ordner. Zurück kommt man entweder mit einem 
Doppelklick auf '..', einem Klick auf die Schlie₧box des Fensters
oder mit der Taste 'B'.

Im Index-Menü des Fensters hat man die üblichen Sortierarten zur
Auswahl.

Mit dem Punkt 'Index'/'Treffer zeigen' kann umgeschaltet werden, ob
die Dateien, die durch die Wildcard/Datums/Attributeinstellungen
im Attributefenster 'getroffen' werden, durch ein '>' vor dem
Namen markiert werden sollen.

Zur Auswahl der zu sichernden Dateien werden die Dateien/Ordner
wie im Dektop entweder einzeln selektiert (mit gedrückter SHIFT-Taste
werden Dateien zu Selektion hinzugefügt) oder mit einem Gummiband
gesammelt. Diese Selektion kann jetzt entweder mit der Taste 'Insert'
oder wie im Desktop mit 'Ziehen' der Dateien auf den Filepool dorthin
kopiert werden.

Eine ganze Partition kann durch Ziehen des gro₧en Laufwerks-
buchstabens rechts neben der Partitionenliste auf den Filepool
kopiert werden.



-> Filepoolfenster
----
** Filepoolfenster **

In diesem Fenster werden vor dem Backup alle Dateien/Ordner
gesammelt. Zum Backup gelangen schlie₧lich nur die Dateien,
die die Einstellungen im Attributefenster erfüllen. Diese
Attribute werden beim Kopieren vom Filesystem in den Filepool
aus dem Attributefenster übernommen, können aber auch nachträglich
durch Doppelklick auf die Dateien/Ordner im Filepool verändert 
werden.

Ein Eintrag im Filepool kann durch Ziehen auf den Papierkorb wieder
gelöscht werden.

Menü:

* Datei
   -'Als Batchfile sichern': Wenn bestimmte Ordner/Dateien
	öfters gesichert werden sollen, kann man den Inhalt
	des Filepools samt Attributen als eine lesbare Datei
	sichern und später mit
   -'Batchfile dazuladen' wieder einladen.
   
   Die Dateien haben die Endung BUP und jede Zeile darin
   folgenden Aufbau:
   
add <DATEINAME\Wildcard>[,{>|<}Tag.Monat.Jahr:Stunde:Minute][,-[&AL]]

> : Neuer als, < : Älter als das angebene Datum,
&A: Datumsangabe UND Archivbit gesetzt
L : Nur lineare Suche (d.h. nicht rekursich in Ordner verzweigen)

* Selektion
(betrifft selektierte Elemente im Filepool, ist bei 'Information'
nichts selektiert, werden alle Elemente als selektiert angenommen.)

  -'Information': Länge und Anzahl der im Filepool enthaltenen
   Dateien anzeigen (kann etwas dauern).

  -'Entfernen': Bewirkt dasselbe wie das Ziehen auf den Papierkorb.
  
  -'Alles Entfernen': Löscht den gesamten Filepool.
  
  -'Attribute ändern': Ändern der Wildcards usw. der einzelnen
  Elemente des Filepools.
  

-> Attributefenster
----
** Attributefenster **

Wenn Ordner aus dem Filesystemfenster in den Filepool
gezogen werden, werden die Einstellungen im Attributefenster
mit übertragen. Damit lassen sich z.B. nur Dateien in Ordnern
sichern, die eine bestimmte Endung haben, oder neuer
als ein bestimmtes Datum sind.

Im Filesystem werden alle Dateien, die diese 'Forderungen'
erfüllen mit einem '>' markiert. Damit kann man durch einfaches
Ändern z.B. des Wildcards und Drücken des Knopfs 'SETZEN' sofort
sehen, welche Dateien dies erfüllen. Beim Backup werden dann
auch nur diese Dateien gesichert.

Mit dem Wildcard kann man bestimmte 'Muster' angeben, die erfüllt
sein müssen. Dabei gibt es folgende Spezialsymbole:
'*' steht für alles
'?' steht für einen beliebigen Buchstaben.

Mit der Einstellung '*.PRG' würden also alle Dateien mit der Endung
PRG gefunden, mit '*.PR?' auch inaktivierte Programme (z.B. 
MINT.PRX).

Beim Datum kann gewählt werden, ob eine Datei neuer oder älter als
ein bestimmter Zeitpunkt sein soll.

Es kann gewählt werden, ob nur Dateien mit gesetztem Archivbit
gesichert werden sollen. Dieses Bit wird für jede Datei nur dann
gesetzt, wenn sie sich verändert hat, oder neu angelegt wurde.
Bei einem Restore wird dieses Bit gelöscht.

Bei Überprüfung auf Archivbit und Datum kann noch bestimmt werden,
ob beide erfüllt sein sollen (UND) oder ob EINE Übereinstimmung
bereits ausreicht (ODER).

Normalerweise läuft die Suche nach Dateien rekursiv, d.h. bis
zum letzten Unterordner. Dies kann aber abgeschaltet werden, um
nur eine lineare Suche ohne Verzweigung in Ordner zu machen.


-> Filesystemfenster
-> Filepoolfenster
----
** PSIBACK **

Wie Sie auch an der Copyrightmeldung sehen können, wurde
dieses Programm von zwei Leuten verbrochen:

Michael Eberl, 	verantwortlich für die eigentlichen
				Backupfunktionen, DSP-Code, Archivsystem
				und kleinere Fehler.
				
Georg Acher, 	verantwortlich für die gesamte Oberfläche,
				das FastFileSystem, die Filecacheroutinen
				und grö₧ere Abstürze.

E-mail:

acher@informatik.tu-muenchen.de
eberl@informatik.tu-muenchen.de

Snail-mail:
	
		BlowUP
		Eslarner Str.34
		81549 München

-> EXTREM wichtige Hinweise
----
** Datei **

-> Dateiliste erzeugen
-> Auf DAT sichern (Backup)
-> Von DAT laden (Restore)
-> TOS Shell
-> Verlassen
----
** Fenster **

* Wechseln
	Wechselt die PSIBACK-Fenster zyklisch durch
 
* Schlie₧en
	Schlie₧t das oberste PSIBACK-Fenster
----
** Archiv **
** Archivparameter... **

Erst ab der Version 1.00 vorhanden.

Damit werden alle Backupvorgänge von Computer gespeichert,
soda₧ bei der Eingabe eines Filenamens gleich die Kassetten-
nummer und die Tracknummer ausgegeben werden. Ist die Fern-
steuerung angeschlossen, wird nach dem Einlegen der Kassette
vollautomatisch an die richtige Stelle gespult und mit dem
Restore der Datei(en) begonnen.
----
** Optionen **

-> Allgemeines...
-> Restore-Optionen...
-> Restore-Fileoptionen...
-> Archivparameter...
-> Einstellungen sichern
----
** Dateiliste ** erzeugen

Damit kann einer Liste aller Dateien erstellt werden,
die im Filepool durch die jeweiligen Attributeinstellungen
gesichert werden. Diese Liste wird in der Datei FILE.DAT
abgespeichert. Wenn in 'Optionen'/'Allgemeines...' nichts
anderes angegeben wurde, wird dies vor einem Backup sowieso
automatisch gemacht.
Die Datei FILE.DAT kann z.B. ausgedruckt werden, um die
Übersicht über die gesicherten Daten zu behalten.


-> Allgemeines...
----
** Backup **
** Auf ** DAT sichern (Backup)

Damit wird der Backup-Vorgang gestartet. Dazu wird normalerweise
zuerst eine Liste aller zu sichernden Dateien erstellt, was
durchaus etwas dauern kann. Diese Liste wird in die Datei FILE.DAT
geschrieben.
-> Dateiliste erzeugen

Danach wird der Benutzer aufgefordert, den DAT-Rekorder auf
Aufnahme zu schalten. Dann erst darf der 'OK'-Knopf gedrückt werden.
Eine Info-Box zeigt während des Backups den aktuellen Stand an.
----
** Restore **
** Von ** DAT laden (Restore)

Damit werden die Daten von DAT wieder eingelesen, und unter
Berücksichtigung der in 'Restore-Fileoptionen' gewählten
Einstellungen auf Festplatte gesichert. Dazu mu₧ dieser
Menupunkt angewählt werden und dann der DAT-Rekorder auf
Wiedergabe geschaltet werden.
Eine kleine Infobox informiert während des Restores über
die Datenmenge und evtl. Fehler. Während des Restores werden
kleine Dateien erst gesammelt und in einem gro₧en Block
auf Festplatte geschrieben. Dazu wird der Ordner 'DATCACHE'
auf dem Laufwerk angelegt, der die gepackten Dateien enthält.
Erst nach dem eigentlichen Restore werden die Dateien daraus
ausgepackt (extrahiert) und entweder mit GEMDOS oder mit
unserem in PSIBACK eingebauten schnellen Filesystem (FFS) auf
Festplatte geschrieben. Evtl. auftretende Probleme (schreib-
geschützte oder fehlerhafte Dateien) können dann in aller Ruhe
behandelt werden.



-> Restore-Optionen...
-> Restore-Fileoptionen...
-> FastFilesystem
----
** TOS ** Shell

Damit kann eine externe Shell (z.B. die Mupfel o.ä.) aufgerufen
werden.
----
** Verlassen **

Damit beendet man dieses wunderbare Stück Software.
Ist in 'Allgemeines...' die Option 'Einstellungen
speichern' angewählt, werden (fast) alle Einstellungen
automatisch beim Verlassen von PSIBACK gespeichert.

-> Allgemeines...
----
** Restore-Optionen... **

Hier können Sie festlegen, ob das Extrahieren der beim
Restore angelegten Dateien über das GEMDOS oder über unser
ca. 3mal schnelleres FastFilesystem (FFS) laufen soll. 
Wenn Sie eine Abneigung gegen direkt auf die Festplatte
zugreifende Programme haben, sollten Sie 'GEMDOS' wählen.

Desweiteren können Sie einstellen, was bei schreibgeschützten
oder fehlerhaften Dateien geschehen soll. Normalerweise
wird erst nachgefragt, ob die Datei geschrieben oder übersprungen
werden soll.



-> FastFilesystem
----
** FastFilesystem **

Dieser speziell für PSIBACK geschriebene Programmteil ersetzt
einige Routinen des GEMDOS und beschleunigt durch ausgiebiges
Zwischenspeichern von FAT und Directories (Caching) das Anlegen
und Schreiben von Dateien und Ordner um das ca. 3fache. Insbesondere
bei langsamen Platten (z.B. die interne IDE-Platte) macht dies
doch einiges aus. Es wurde versucht, eine möglichst hohe Sicherheit
gegenüber Fehlern zu erreichen, die sich schon auf der Platte
befinden. Wird der Falcon während des Extrahierens abgeschaltet,
sind keine 'lost clusters' aufgrund des Caching zu befürchten.



-> EXTREM wichtige Hinweise
----
** Restore-Fileoptionen... **

In dieser Dialogbox können Sie beim Restore festlegen, wo
die Dateien hingeschrieben werden sollen und welche Dateien
überhaupt eingelesen werden sollen. Solange das Archivsystem
noch nicht zur Verfügung steht, ist letzteres jedoch etwas
eingeschränkt.

Verfügbare Optionen (können auch gemischt benutzt werden)

* Auf anderes Laufwerk: Damit können die Dateien auf eine andere
 Partition geschrieben werden. Wird z.B. eine Datei mit 
 dem Namen C:\ABCD\TEST.TXT eingelesen und soll sie auf Partition
 D geschrieben werden, so wird ihr Name einfach in D:\ABCD\TEST.TXT
 umgeändert.

* Neuer Ordner: Hiermit werden die zu restorenden Dateien einfach
 in einen neuen Ordner verfrachtet. Ist dieser noch nicht vorhanden,
 wird er angelegt. Wenn der neue Ordner z.B. XYZ hei₧t, wird
 die Datei C:\ABCD\TEST.TXT umgetauft in C:\XYZ\ABCD\TEST.TXT.
 
* Nur Dateien von Drive _ : Damit werden nur Dateien
 von einer bestimmten Partition eingelesen. Nützlich, wenn in
 einem Backup mehrere Partitionen gesichert wurden.
 
* Nur Dateien mit _ im Namen: Damit kann eine einfache Vorauswahl
 der einzulesenden Dateien getroffen werden. Es wird überprüft,
 ob der eingebene Text Teil des Dateinamens (oder des Ordnernamens) 
 ist. Dazu sind aber keine Wildcards zugelassen, sondern nur reiner
 Text.
 Beispiel: Wird bei dieser Option 'MOD' angegeben, so
 würden folgende Dateien auf Festplatte landen:
 
 C:\MODULA\TEST.DAT
 D:\TEST\TEST.MOD
 E:\TEST\MODULA.PRG usw.
 
 nicht aber
 
 C:\TEST\TESTM.OD
 C:\TESTM\OD.TTP
 
Die bei den ersten 3 Optionen gewählten Einstellungen
werden beim Verlassen von PSIBACK gespeichert.

Mit 'Restore' kann gleich der Restore-Vorgang begonnen werden. 
 

-> Restore
----
** Allgemeines... **

In dieser Dialogbox können allgemeine Einstellungen getroffen werden:

* Interface: Entweder unser PSI oder das FDI von Soundpool

* Eingang: Diese Wahl ist beim PSI möglich, beim FDI DARF
 nur eine Signalquelle angeschlossen sein.
 
* Fernbedienung: PSIBACK wird in Zukunft mehrere DAT-Rekorder 
 unterstützen.
 Dazu wird eine kleine Sendeeinheit an den LAN-Port angeschlossen,
 die Steuerung der Laufwerksfunktionen des DAT-Rekorders erfolgt
 dann vom Falcon aus.
 
* Mithören über D/A: wenn angewählt, kann das Backup/Restore
 über den Kopfhörerausgang des Falcon mitangehört werden.
 ACHTUNG: Bei Verwendung einer Stereoanlage unbedingt die
 Lautstärke zurückdrehen, da zu hoher Pegel evtl. die Hochtöner
 der Lautsprecher zerstören könnte!
 
* Dateiliste automatisch erzeugen: Normalerweise angewählt.
 Damit wird vor jedem Backup automatisch eine Liste aller
 Dateien erstellt, die durch die im Filepool liegenden Attribute
 gesichert werden sollen. Diese Liste hat den Dateinamen FILE.DAT
 und wird vom Backup verwendet. Soll eine eigene Liste benutzt
 werden, so mu₧ diese Punkt ausgeschaltet sein.

-> Dateiliste erzeugen

* Sicherheitsmodus: Damit werden die Daten ca. 5 Sekunden
 versetzt nochmal gesichert, soda₧ damit Dropouts von ca. 3-4
 Sekunden ohne Datenverlust überstanden werden können.
 Dabei reduziert sich jedoch die Datenrate um die Hälfte auf max.
 90kByte/s.
 
-> Sicherheit der Daten

* Einstellungen automatisch sichern: Damit werden alle in
 Allgemeines..., Restore-Optionen und Restore-Fileoptionen
 gewählten Einstellungen beim Verlassen von PSIBACK gesichert.
----
** Einstellungen ** sichern

Damit werden alle in 'Allgemeines...', 'Restore-Optionen' und 
'Restore-Fileoptionen' gewählten Einstellungen gesichert.
Dies geht jedoch auch automatisch beim Verlassen, wenn in
-> Allgemeines... 
so gewählt.
----
** Wichtige ** Hinweise 

Hier einige Tips, wie Sie vermeiden können, da₧ Sie TROTZ
Backup Datenverluste haben:

* Benutzen Sie nur Markenkassetten, wenn möglich die speziell
 für Datensicherung entwickelten Bänder. Diese sind zwar teurer,
 'rosten' aber bei langer Lagerdauer nicht.
 
* Vermeiden Sie Bänder mit Überlängen (also mehr als 120 Minuten).
 Diese haben extrem dünne und verletzliche Oberflächen.
 
* Bewahren Sie die Bänder kühl und trocken auf. EINE Nacht auf 
 einem warmen Heizkörper kann das Band verwellen.
 
* Halten Sie die Bänder WEIT entfernt von Magnetfeldern. Dazu
 zählen Monitore, Lautsprecher, Netzteile (z.B. das vom Falcon),
 und vorsichtshalber alle 'glatten' Oberflächen von EDV-Geräten!
 
* Selbst mit Archivsystem sollten Sie zumindest Datum und ungefähren
 Inhalt jedes Backups auf der Kassettenhülle notieren.
 
* Ab und zu sollten auch alle Dateien der Archivverwaltung 
 auf eine speziell dafür vorgesehene Kassette gesichert werden.

 

-> Wichtige Hinweise sollte man ruhig nochmal lesen...
-> Sicherheit der Daten
-> EXTREM wichtige Hinweise, wenn doch was schiefging..
----
** EXTREM ** wichtige Hinweise

Es mu₧ darauf hingewiesen werden, da₧ wir KEINERLEI HAFTUNG
für verlorengegangene Dateien/Backups und sonstige Schäden 
übernehmen, die aus der Benutzung dieser Software in 
ihrem ursprünglichen oder anderen Nutzungsbereich entstehen.

Trotzdem sind wir für jede Kritik und sachdienliche Hinweise
zum Aufspüren von Fehlern dankbar.

-> PSIBACK
----
** Sicherheit ** der Daten

Bei guten Bändern ist die Datensicherheit von PSIBACK sehr hoch.
Fehler in Dateien werden mit einem CRC-System zwar erkannt, können
aber nicht repariert werden, da sich daran bereits der DAT-Rekorder
mit seiner aufwendigen internen Fehlerkorrektur die Zähne 
ausgebissen hat.
Im Gegensatz zu vielen Programmen/Systemen in der (WIN)DOS-Welt ist
allerdings damit nur die Datei fehlerbehaftet, in der der Bandfehler
aufgetreten ist, dahinterliegenden Daten werden problemlos
eingelesen. Sollte eine Datei beim Restore fehlerhaft sein, so
wird normalerweise nachgefragt, ob sie trotzdem gespeichert werden
soll. So können zumindest Textdateien evtl. noch repariert werden.
(Eine Diplomarbeit mit 2KByte fehlendem Text ist besser als gar keine!)

Mit dem zuschaltbaren Sicherheitsmodus sinkt zwar die Datenrate auf
die Hälfte, die Sicherheit gegenüber Dropouts steigt jedoch drastisch.



-> Wichtige Hinweise zum Umgang mit DAT-Kassetten
----
