 Hilfstext zu: Bedienung der Programmteile des Menüs PARAMETER 
 =============================================================

 Maximale Buchungsdatensatzanzahl einstellen
 -------------------------------------------

 Mit diesem Menüpunkt stellen Sie die Anzahl der möglichen Datensätze ein.
 Klicken Sie diesen Menüpunkt an, oder tippen Sie CRTL D ein. Es wird eine
 Alertbox anzeigt, die Sie darauf aufmerksam macht, da₧ eine Datensicherung
 durch geführt werden mu₧. Sie haben an dieser Stelle noch die Gelegenheit
 den Vorgang abzubrechen. Haben Sie sich für eine Fortführung der Änderung
 entschlossen, dann erscheint eine Dialogbox, in die Sie die Datensatzanzahl
 eintragen können. Ist die Datensatzanzahl zu gro₧/klein, dann wird das Feld
 gelöscht. Beenden könne Sie die Eingabe, sofern sie richtig ist, nur über
 den ENDE- BUTTON oder betätigen Sie die ENTER -Taste. Danach erfolgt ein
 RESTART des Programms und Ihre Daten werden nun wieder geladen.


 Zeitintervall zwischen zwei Datensicherungen
 --------------------------------------------

 Hier stellen Sie die Zeit ein, die zwischen zwei automatischen Datensi-
 cherungen liegen soll. Wählen Sie den Menüpunkt oder betätigen Sie CTRL Z.
 Es erscheint eine Dialogbox in die Sie die Zeit eintragen können. Verlassen
 können Sie die Dialogbox nur durch Klick auf den ENDE-BUTTON oder Druck auf
 die ENTER-Taste.


 Rechnungskopf einrichten 
 ------------------------

 Hierüber können Sie die Angaben, die in Ihrem Rechnungskopf stehen sollen,
 einrichten. Bitte wählen Sie den Menüpunkt oder betätigen CTRL F. Sie sehen
 nun eine Dialogbox. Die einzelnen Zeilen sind mit einem Hilfstext gefüllt.
 Der Textcursor, ein dünner senkrechter Strich steht am Ende des
 Hilfstextes. Drücken Sie nun bitte auf die Esc-Taste. Sie löschen damit den
 Hilfstext. Fügen Sie nun bitte Ihre eigenen Daten in das entsprechende Feld
 ein. Das nächste Feld erreichen Sie mit den Cursortasten. Sind alle Felder
 ausgefüllt, dann beenden Sie den Vorgang durch Klick auf den ENDE-Button
 oder drücken die ENTER-Taste. Der Kopf Ihrer Firma steht nun bereit um auf
 Rechnungen und Mahn- schreiben zu erscheinen.


 Rechnungsnummer einstellen
 --------------------------

 Hiermit kann, z.B. am Jahresanfang, die Rechnungsnummer eingestellt werden.
 Wählen Sie den Menüpunkt oder betätigen Sie CTRL S. Es erscheint eine
 Dialogbox in die Sie die Rechnungsnummer eintragen können. Verlassen
 können Sie die Dialogbox nur durch Klick auf den EN- DE-BUTTON oder Druck
 auf die ENTER-Taste.


 Mahnintervalle einstellen
 -------------------------

 Einstellen der Zeit zwischen 1.Mahnung, 2.Mahnung und 3.Mahnung. Wählen Sie
 den Menüpunkt oder betätigen Sie CTRL V. Es erscheint eine Dialogbox mit
 drei Eingabefeldern, in die Sie die Mahnintervalle eingeben können. Wechsel
 zwischen den Feldern ist mit den Cursorta- sten möglich. Beenden über den
 ENDE-Button oder die ENTER-Taste.


 Druckertyp auswählen
 --------------------

 Erreichbar ist dieser Menüpunkt auch über die Taste ^B! Fahren Sie bitte
 den Mauszeiger in der Menüzeile auf das Wort PARAMETER . Es klappt ein
 DROP-DOWN-Menü mit den Menüpunkten herunter. Wählen Sie bitte jetzt
 innerhalb des DROP-DOWN-Menüs den Me- nüpunkt. Sie sehen nun eine Dialogbox
 mit einer Bedienungsanleitung und der Eingabemöglichkeit des Druckertyps.
 Geben Sie bitte einen Printernamen im Klartext ein. Wenn Sie nicht wissen
 welche Druckertypen unterstützt werden, dann klicken Sie bitte auf den
 HILFE-Button. Es erscheint dann ein Textfenster mit einer Liste der
 Druckertypen und einigen Kommentaren. Wenn Sie den Vorgang abbrechen, dann
 wird der Drucker, grundsätzlich auf den Standarddruckertyp eingestellt.
 Sie können den eingestellten Druckertyp im Hauptmenü ablesen. Klick auf
 FERTIG führt zu einer Prüfung der Richtigkeit der Eingabe. Bei einem
 unbekannten Druckertyp bzw. einem Tippfehler mu₧ die Eingabe erneut
 durchgeführt werden. Vergessen Sie bitte nicht Ihre Einstellung über
 PARAMETER SPEICHERN zu speichern.


 AUTO-Help ein und Auto-Help aus
 -------------------------------

 Erreichbar ist dieser Menüpunkte auch über die Tasten F9 = Auto-Help-ein
 und F10 = Auto-Help-aus. Bei eingeschalteter AUTO-Help wird vor jeder
 Aktion, nach einer Menüpunktauswahl der zugehörige Helptext angezeigt. Die
 Einstellung AUS oder EIN wird beim Beenden oder auf Wunsch (Parametermenü)
 abgespeichert und beim nächsten Start des Programms automatisch wieder
 eingestellt.


 Parametereinstellungen speichern
 --------------------------------

 Die Einstellungen werden auf Diskette/Platte gesichert, damit sie beim
 nächsten Programmstart wieder vorhanden sind. Wahl des Menüpunktes über
 CTRL P oder Klick auf den Menüpunkt möglich.

