 Hilfstext zu: Datensätze löschen 
 ================================


 Erreichbar ist dieser Menüpunkt auch über die Taste F2! Fahren Sie bitte
 den Mauszeiger in der Menüzeile auf das Wort Kassenbuch . Es klappt ein
 DROP-DOWN-Menü mit den Menüpunkten herunter. Wählen Sie bitte jetzt
 innerhalb des DROP-DOWN-Menüs den Menüpunkt. Sie sehen nun eine Dialogbox
 mit der Möglichkeit zur Eingabe einer Datensatznummer. Beenden Sie die
 Eingabe mit der ENTER- TASTE oder einem Klick auf den FERTIG-BUTTON.
 Abbrechen können Sie mit einem Klick auf den ABBRUCH-BUTTON.

 Sollte der Datensatz, den Sie löschen möchten,nicht existieren, dann
 bekommen Sie einen entsprechenden Fehlerhinweis.

 Ebenso wird verfahren wenn Sie versuchen den Kassenanfangsbestand als
 Datensatz zu löschen. Änderungen des Kassenanfangsbestandes sind nur über
 den Änderungsmenüpunkt möglich.

 Bei einem gültigen Datensatz, soll dieser vor dem endgültigen Löschen
 angezeigt werden damit Sie sich vergewissern können, ob es sich dabei um
 den gewünschten Datensatz handelt. Sie können die Anzeige in den drei
 Schriftarten klein, mittel oder gro₧ anzeigen lassen. Die Abfrage dazu
 finden Sie in einer Box. Der Datensatz wird nun entsprechend angezeigt. Nun
 erscheint eine Box in der Sie wählen können zwischen den Optionen:


 EINGABE:

 Führt Sie zur Dialogbox zurück mit der Sie den zu löschenden Datensatz
 auswählen. Dieser Fall ist dafür gedacht, da₧ der ausgewählte und
 angezeigte Datensatz nicht der gewünschte ist.


 LÖSCHEN:

 Der angezeigte Datensatz ist nun unwideruflich gelöscht!


 ABBRUCH:

 Sie wollen ohne zu löschen ins Hauptmenü zurückkehren. Nach dem Löschen des
 Datensatzes, was auf dem Schirm protokolliert wird, kehren Sie automatisch
 ins Hauptmenü zurück.
