 Hilfstext zu: Dateneingabe 
 ==========================


 Erreichbar ist dieser Menüpunkt auch über die Taste F1! Fahren Sie bitte
 den Mauszeiger in der Menüzeile auf das Wort Kassenbuch. Es klappt ein
 DROP-DOWN-Menü mit den Menüpunkten herunter. Wählen Sie bitte jetzt
 innerhalb des DROP-DOWN-Menüs den Me- nüpunkt DATENEINGABE. Sie sehen eine
 Dialogbox mit den Möglichkeiten einen Datensatz in das Kassenbuch
 einzugeben. Wählen Sie bitte durch Klick auf den entsprechenden Button die
 Art des Datensatzes, der eingegeben werden soll.


 Schneller geht es wenn Sie die alternative Tastenbedienung benutzten.
 betätigen Sie je nach Wahl die Tasten ALTERNATE + Q oder ALTERNATE + W oder
 ALTERNATE + E oder ALTERNATE + R.

 Danach wird die entsprechende Eingabemaske erst als deaktiviert ge-
 kennzeichnet sichtbar. Erst bei unmittelbarer Nutzung des jeweiligen
 Eingabefeldes im Eingabeablauf wird das Feld aktiviert (die Schrift wird
 zur Kenntlichmachung schwarz). Ist ein Datensatz fertig eingegeben, so wird
 er als zuletzt eingegebener Datensatz angezeigt. Die Dialogbox wartet auf
 den nächsten Datensatz. Verlassen können Sie die Dialogbox nur über den
 Abbruch-Button oder die Tasten ALTERNATE + Esc, wenn Sie gleichzeitig
 gedrückt werden.



 Beispiel für schnelle Eingabe von Datensätzen :
 -----------------------------------------------


 Help ist abgeschaltet. F1 führt in das Eingabemenü. ALTERNATE + Taste
 (Q,W,E,R) führt zu gewünschten Eingabeart. Dieser Punkt wird wiederholt bis
 alle Datensätze eingegeben sind. Abbruch über ALTERNATE + Esc. Bei
 Eingabe des ersten Datensatzes wird eine Eingabe des
 Kasseneröffnungsbestandes über eine zusätzliche Datenbox erzwungen.


 Wenn Ihr Kassenbuch leer ist, fordert KASSA zwangsweise den Anfangskassenbe-
 stand an, bevor Sie Datensätze eingeben können.
