822
69
   ALLGEMEINES

 Diese Hilfsfunktion soll Ihnen einen kurzen Überblick über
 die einzelnen Icons und deren Verwendung geben.

 Dazu bewegen Sie den Mauszeiger auf das gewünschte Icon und
 aktivieren es mit der linken Maustaste.

 Oben links erscheint die Icon-Nummer und rechts daneben die
 die "Tastaturbelegung". Ganz rechts sehen Sie einen Verweis
 in das jeweilige Kapitel des Handbuchs.

 Sie können die Funktion beenden, indem Sie in die "Close-
 box" des Fensters klicken oder die "Q"-Taste betätigen.
#
 Icon-1  "F7 - F10" je nach Betriebsmodus  Handb. Kap. 2.2.1

 Aktiviert den Betriebsmodus "MANUELLER-BETRIEB".

 Hier kann man die Referenzpunkte der Maschinenachsen fest-
 legen.

 Referenzpunkte sind maschineninterne Marken, die der Steue-
 rung die relative Position des Fräskopfes zum Koordinaten-
 ma₧stab der Maschine mitteilt.

 Sie dienen in CNCPROFI nur als Startkoordinaten für die Si-
 mulation. Jedes CNC-Programm wird von diesen Koordinaten
 aus gestartet.

 Zum Beispiel: X = 0.000", Y = 0.000" und Z = 0.000"
 Hier startet der Fräser im Nullpunkt der Blockform.
#
 Icon-2  "F8"                               Handb. Kap. 11.1

 Aktiviert den Betriebsmodus "PROGRAMMLAUF-EINZELSATZ".

 In diesem Betriebsmodus kann ein CNC-Programm grafisch si-
 muliert werden. Die Bearbeitung der einzelnen Zeilen er-
 folgt dabei einzeln, mit Stop nach jeder Zeile.
 Zur Fortsetzung der Simulation drücken Sie die "Return"-
 oder "Enter"-Taste.

 Die Simulation kann man mit der "Space"-Taste abbrechen!
#
 Icon-3  "F9"                               Handb. Kap. 11.2

 Aktiviert den Betriebsmodus "PROGRAMMLAUF-SATZFOLGE".

 In diesem Betriebsmodus kann ein CNC-Programm grafisch si-
 muliert werden. Die Programmzeilen werden ohne Unterbre-
 chung in der vorgegebenen Reihenfolge bis zum Programmende
 abgearbeitet.

 Die Simulation kann man mit der "Space"-Taste abbrechen!
#
 Icon-4  "F10"                                 Handb. Kap. 5

 Aktiviert den Betriebsmodus "PROGRAMM-EINGABE".

 Damit gelangen Sie in den Editor.

 Hier können CNC-Programme geladen und gespeichert, erstellt
 und editiert, sowie auf vielfälltige Art bearbeitet werden.

 Zum Laden eines Programms drücken Sie einfach die Taste "N"
 oder aktivieren das Icon-10.
#
 Icon-5  "F7"                               Handb. Kap. 11.5

 Aktiviert den Betriebsmodus "PROGRAMM-TEST".

 Mit 'Programm-Test' wird ein im Speicher befindliches Pro-
 gramm auf die verschiedensten Fehler überprüft.

 Wurden im Test Programmierfehler entdeckt, so wird nach dem
 kompletten Testlauf oder bei max. 100 Fehlern in den Editor
 geschaltet. In der Dialogzeile steht dann die Anzahl der
 Fehler.
 Nach Drücken einer beliebigen Taste erscheint die erste
 Fehlermeldung in der Dialogzeile. CNCPROFI springt auto-
 matisch in die vermeindlich fehlerhafte Programm-Zeile.

 Die Fehlermeldung gibt meist klaren Aufschlu₧ über die
 Ursache! Manchmal kann es vorkommen, da₧ kein Fehler in
 dieser Zeile zu finden ist, sondern als Folge vorheriger
 falscher oder gar fehlender CNC-Sätze auftritt!

 Ist das der Fall, dann Durchsuchen Sie Ihr Programm von
 Beginn an nach der möglichen Fehlerquelle, die sich auch
 in einem Label (Unterprogramm) befinden kann.

 Sind mehrere Fehler aufgetreten, so gelangen Sie durch
 Drücken der "Enter"-Taste oder des Icons-44 zum nächsten
 Fehler.
 Nach Ausbessern aller Fehler können Sie noch einmal zur
 Kontrolle sämtliche Fehler anwählen. Benutzen Sie dazu
 wieder die "Enter"-Taste oder das Icon-44.

 Es werden nicht nur syntaktische, sondern auch strukturelle
 Fehler angezeigt. Dabei wird ggf. automatisch eine Umord-
 nung der Programmsätze vorgenommen, so da₧ ein korrekter
 Ablauf garantiert wird; z.B. wird "BLK-FORM" an den Pro-
 grammanfang verschoben, wenn der Satz sich nach Bearbei-
 tungssätzen befindet.
#
 Icon-6  "M"                                   Handb. Kap. 4

 Aktiviert die SYSTEMPARAMETER.


 Hier können Sie einige Maschinen- und Programmparameter
 einstellen und sichern.

 Als erster Eintrag erscheint die Anzahl der momentan bei
 gegebenem Speicherplatz und max. Programmsatzanzahl zur
 Verfügung stehenden freien Programmsätze.

 In die nächsten Parameter gelangen Sie mit dem Pfeiltasten.

 Um einen Eintrag zu löschen oder zu ändern, drücken Sie die
 "Backspace"-Taste. Sie können dann mit Hilfe der Maus oder
 der Tastatur eigene Werte eingeben.
 Bestätigen Sie Ihre Eingabe noch mit "Return" oder "Enter".
 Sie kann mit dem Eintrag "Parameter sichern" (21) in das
 "CNCPROFI.INF"-File gespeichert werden und steht somit beim
 nächsten Programmstart in dieser Einstellung sofort zur
 Verfügung.

 Die Funktion können Sie mit der "Space"-Taste beenden!
#
 Icon-7 "B"  (Programm-Eingabe)              Handb. Kap. 6.3

 Aktiviert die Funktion "BLOCK-FORM".

 Damit wird die Grö₧e der grafischen Bearbeitungsfläche
 (Werkstück) definiert, z.B.

 "BLK.FORM MIN X=-200.000  Y=-150.000  Z=-20.000"
 "BLK.FORM MAX X=+250.000  Y=+180.000  Z=+10.000"

 Die Eingabe ist nötig, um eine grafische Simulation starten
 zu können. Hierbei sollte die Blockform immer am Anfang des
 Programms stehen.


 Icon-7 "B"  (Prg.lauf-Satzfolge/Einzels.)  Handb. Kap. 11.2

 Das Icon erfüllt, wie Sie sehen, zwei Funktionen. Neben der
 Eingabe der Blockform (Editor) startet man damit auch die
 grafische Simulation (wer hätte das gedacht?). Hierbei wird
 ein CNC-Programm immer von Anfang an abgearbeitet. Auch die
 Blockform wird jedesmal neu und unbearbeitet dargestellt.
#
 Icon-8 "R" (graf. Simulation)            Handb. Kap. 11.4.1

 Mit dieser Funktion können Sie mehrere CNC-Programme in
 einer Blockform darstellen und diese dann z.B. vergleichen.
 Starten Sie eine Simulation mit der Taste-"B". Danach kann
 ein anderes Programm geladen und mit 'RUN' auf das vorher-
 gehende gezeichnet werden.

 *ACHTUNG* Die Block-Form der so dargestellten Programme mu₧
           gleich sein!"

 Icon-8 "^R"  (graf. Simulation - Lupe)   Handb. Kap. 11.4.2

 Mit dieser Funktion ist es möglich, einen grafischen Pro-
 grammlauf in einem mit der Lupefunktion definierten Block-
 formausschnitt zu starten.
 Es wird nur der vergrö₧erte Bereich dargestellt!
#
 Icon-9 "^P"     (Editor)   z.Zt. ohne Funktion

 Durch Aufruf von PGM-CALL im CNC-Programm kann ein anderes
 CNC-Programm in das bestehende eingebunden werden, z.B.:

 "0 BEGINN PGM 20"
 "1 ......bis 30 ...."
 "31 PGM CALL 100 |.......| bis END PGM 100"
 "65 END PGM 20"

 In diesem eingebundenen Programm darf keine Blockform de-
 finiert sein!
#
 Icon-10 "N"   (alle Modi)                   Handb. Kap. 6.5

 Diese Taste  aktiviert eine  Fileselektor-Box, mit der ein
 Programm ausgewählt und dann geladen werden kann.
 Ist der eingegebene Name noch nicht im aktuellen Verzeich-
 nis vorhanden, wird automatisch ein NEUES Programm begonnen.
#
 Icon-11 "S"   (Editor)                  Handb. Kap. 5.3.7.1

 Durch Aufruf von "STOP" wird im Editor eine Marke gesetzt,
 die es ermöglicht, ein CNC-Programm an beliebiger Stelle
 anzuhalten, um z.B. das Werkzeug zu wechseln.
 Für den Werkzeugwechsel müssen Sie am Satzende M06 einfügen.
#
 Icon-12 "$-Delete" Satz/Programm löschen Handb.Kap. 5.3.7.2

 Mit dieser Funktion können Sie einen CNC-Satz löschen!

 Aktivieren Sie dagegen das Icon-12 mit der "rechten Maus-
 taste", so kann eine beliebige Datei, z.B. ein nicht mehr
 benötigtes CNC-Programm von Ihrem Speichermedium unwider-
 ruflich gelöscht werden.
 Dazu erscheint eine Auswahl-Box und nach der Auswahl, zur
 Sicherheit, noch ein Alertbox.

 Befinden Sie sich im Werkzeugspeicher, so können Sie durch
 Drücken der linken Maustaste eine Zeile und durch Drücken
 der rechten Maustaste den Werkzeugspeicher komplett löschen.
#
 Icon-13 "O"  Blockmarkierung oben       Handb. Kap. 5.3.2.1

 Diese Taste aktiviert die ANFANGS-Markierung eines Blocks
 von CNC-Sätzen.
 Ein so definierter Block kann dann im Editor beliebig ver-
 schoben, kopiert oder gelöscht werden. Auch Abspeichern und
 Laden von Blöcken ist möglich.
 Die END-Markierung erfolgt mit der Taste-"U".
#
 Icon-14 "U"  Blockmarkierung unten      Handb. Kap. 5.3.2.2

 Diese Taste aktiviert die END-Markierung eines Blockes von
 CNC-Sätzen.
 Ein so definierter Block kann dann im Editor beliebig ver-
 schoben, kopiert oder gelöscht werden. Auch Abspeichern und
 Laden von Blöcken ist möglich.
 Die ANFANGS-Markierung erfolgt mit der Taste-"O".
#
 Icon-15 "^B"  Bearbeitung des Blockes   Handb. Kap. 5.3.2.3

 Diese Taste aktiviert eine Blockbearbeitungs-Funktion, d.h.
 es können einzelne Blöcke aus dem Editor gelöscht, kopiert,
 verschoben, umgedreht oder gespeichert werden.
#
 Icon-16 "^S"  Klammerfunktion             Handb. Kap. 5.3.1

 Mit der Klammer-Funktion können einzelne CNC-Sätze oder zu-
 sammengehörende Bereiche wie z.B. "CYCL DEF" ausgeklammert
 werden.
 Ausgeklammerte Sätze oder Bereiche werden mit "^S"   wieder
 aktiviert.
#
 Icon-17 "Clr Home"  Programmanfang      Handb. Kap. 5.3.6.1

 Aktivieren Sie diese Funktion, so kommen Sie von jeder Pro-
 grammzeile aus direkt zum Programmanfang.
#
 Icon-18 "$-Clr Home" Programmende       Handb. Kap. 5.3.6.2

 Damit gelangen Sie an das Ende (letzte Zeile) des Progamms.
#
 Icon-19 "F" bzw. "^F" Suchen              Handb. Kap. 5.3.4

 Aktiviert eine Funktion zum Suchen von bestimmten Stellen
 im Programm, z.B. "X - 20.000"
 Mit "^F" können Sie immer von der zuletzt gefundenen Stelle
 zur nächsten weiterspringen.
#
 Icon-20 "E" bzw. "^E" Suchen und Ersetzen Handb. Kap. 5.3.5

 Mit der Suchen- und Ersetzenfunktion ist es Ihnen möglich,
 bestimmte Porgrammwerte wie, z.b. "Y +30.000" zu suchen
 und durch einen anderen Wert, z.B. "Y +15.000" zu ersetzen.
 Mit "^E" setzen Sie die Funktion fort.
#
 Icon-21 "Pfeiltaste"                    Handb. Kap. 5.3.6.3

 Mit 'Pfeil-Auf' kann nach oben gescrollt werden.

 Pfeil-AUF und linke Maustaste  = Zeilenweise scrollen.
 Pfeil-AUF und rechte Maustaste = Seitenweise scrollen.

 Siehe analog dazu Pfeil-AB.
#
 Icon-22 "Pfeiltaste"                    Handb. Kap. 5.3.6.4

 Mit 'Pfeil-AB' kann nach unten gescrollt werden.

 Pfeil-AB und linke Maustaste  = Zeilenweise scrollen.
 Pfeil-AB und rechte Maustaste = Seitenweise scrollen.

 Siehe analog dazu Pfeil-AUF.
#
 Icon-23 "Pfeiltaste"                    Handb. Kap. 5.3.6.5

 Mit 'Pfeil-LINKS' kann in der aktuellen Zeile nach links
 gescrollt werden.

 Pfeil-LINKS und linke Maustaste  = Feldweise scrollen.

 siehe analog dazu Pfeil-RECHTS.
#
 Icon-24 "Pfeiltaste"                    Handb. Kap. 5.3.6.6

 Mit 'Pfeil-RECHTS' kann in der aktuellen Zeile nach rechts
 gescrollt werden.

 Pfeil-RECHTS und linke Maustaste  = Feldweise scrollen.

 Siehe analog dazu Pfeil-LINKS.
#
 Icon-25 "^G" Sprung zu Label-Nr.?       Handb. Kap. 5.3.6.7

 Mit 'GOTO-L' kann man zu einer beliebigen Label-Nr springen

#
 Icon-26 "G"  Sprung zu Satz-Nr.?        Handb. Kap. 5.3.6.8

 Mit 'GOTO-S' kann man zu einer beliebigen Satz-Nr. springen

#
 Icon-27 "T"  Tool DEF                       Handb. Kap. 6.3

 Mit 'TOOL-DEF' kann ein Werkzeug definiert werden.
 Maximal 99 Werkzeuge sind möglich. Diese können im Programm
 enthalten sein oder aber auch im separatem Werkzeugspeicher
 gespeichert werden.

 Z.B. "10 TOOL DEF 70    L+0.000     R+15.000"
#
 Icon-28 "^T" Tool CALL                      Handb. Kap. 6.3

 Mit 'TOOL-CALL' kann eines von 99 Werkzeugen aufgerufen
 werden.
 Diese Werkzeuge, können im CNC-Programm stehen oder aber
 auch vom separaten Werkzeugspeicher abgerufen werden.
 Letztere brauchen für die Simulation nicht im Programm de-
 finiert werden. Besitzt Ihre CNC-Maschine jedoch keinen
 Werkzeugspeicher, müssen Sie die benötigten Werkzeuge vor
 einer Datenübertragung in Ihr Programm übernehmen.

 Z.B. " 20 TOOL CALL    Z     S 500"
      "'Z'= Spindel-Achse-Parallel (X,Y oder Z)"
      "'S'= Drehzahl"
#
 Icon-29 "C"  CYCL DEF                         Handb. Kap. 8
 Mit 'CYCL-DEF' kann einer von 16 verschiedenen Zyklen defi-
 niert werden.
 Nach dem Aufruf erscheint die Dialogzeile, in der dann mit
 den Pfeil-Tasten von einem Zyklus zum nächsten geblättert
 wird.

 Z.B. "53 CYCL DEF  11.0  Massfaktor"
      "54 CYCL DEF  11.1  SCL 1.500000"
#
 Icon-30 "^C" CYCL CALL                    Handb. Kap. 8.3.5

 Mit 'CYCL-CALL' wird immer der zuletzt vor dieser Zeile ein-
 gegebene Zyklus aufgerufen. Ist kein Zyklus eingegeben wor-
 den, wird diese Zeile überlesen.
#
 Icon-31 "L"  LBL-SET                        Handb. Kap. 9.1

 Durch Aufruf von 'LBL-SET' wird eine Marke für ein Unter-
 programm bzw. für eine Programmteil-Wiederholung gesetzt.

 Bei einem Unterprogramm mu₧ am Ende IMMER der Befehl "LBL 0"
 stehen, nicht dagegen bei einer Programmteil-Wiederholung!
#
 Icon-32 "^L"  LBL-CALL                      Handb. Kap. 9.2
 Mit 'LBL-CALL' kann ein Unterprogramm bzw. eine Programm-
 teil-Wiederholung aufgerufen werden."

 Bei der Programmteil-Wiederholung wird im Gegensatz zum
 Unterprogramm-Aufruf die Anzahl der Wiederholungen nach der
 Label-Nummer mit z.B. LBL CALL   REP 5/5  'ENT' eingegeben.

 Sind keine Wiederholungen erwünscht, schlie₧t man die Ein-
 gabe mit 'NO ENT'ab.

#
 Icon-33 "F1"  Linie (L)                     Handb. Kap. 7.2

 Mit dieser Funktion werden geradlinige Bahnen oder Fasen
 definiert."

 Linie: nach "L" drücken: "X" , "Y" , "Z"
 Fase:  nach "L" drücken: 'ENT'

 Beachten Sie dazu bitte die Dialogzeile!
#
 Icon-34 "F2"  RND                         Handb. Kap. 7.3.1

 Mit 'RND' können Ecken gerundet bzw. Linien oder Kreise mit
 einem tangentialen Anschlu₧kreis verbunden werden.

 Z.B.   "1 L X+20.000  Y+20.000"
        "2 RND  R+10.000"
        "3 L X+20.000  Y+40.000"
#
 Icon-35 "F3"  Kreismittelpunkt 'CC'       Handb. Kap. 7.3.2

 Mit 'CC' wird ein Kreismittelpunkt definiert. Die Kreis-
 koordinaten werden mit 'X,'Y' oder'Z' festgelegt.
 Es müssen grundsätzlich zwei Achsen eingegeben werden, z.B.

 "10 CC X+20.000 Y-30.000"     oder
 "30 CC X+15.000 Z-13.000"

 'CC' immer vor 'C','CP','CTP' oder 'LP' angegeben!
#
 Icon-36 "F4"  Kreisbahn 'C'               Handb. Kap. 7.3.3

 Durch Aufruf von 'C' bzw. 'CP' wird eine Kreisbahn defi-
 niert.
 Bei 'C' werden die Kreisdaten über den Mittelpunkt(CC) und
 den Endpunkten in rechtwinkligen Koordinaten eingegeben.

 Bei 'CP' (Taste 'C' und danach 'P' drücken) erfolgt die Be-
 stimmung des Kreis-Endpunktes mit Polarkoordinaten. Dazu
 geben Sie den benötigten Winkel ein. Der Radius ergibt sich
 aus dem Abstand Kreismittelpunkt - Anfangspunkt.

 Z.B. "50 CP  PA+30.000 .. oder  50 C X+15.000  Y-25.000 .."
#
 Icon-37 "F5"  Kreisbahn 'CT'              Handb. Kap. 7.3.4

 Durch Aufruf von 'CT' wird ein tangentialer Konturanschlu₧
 definiert, welcher über rechtwinklige oder polare Koor-
 dinaten gefräst werden kann.

 Achtung! Vor 'CT' mu₧ ein Kreis oder eine Gerade program-
 miert sein, in denen beide Koordinaten der Bearbeitungsebe-
 ne enthalten sind!
#
 Icon-38 "F6"  Kreisbahn 'CR'              Handb. Kap. 7.3.5

 Mit 'CR' werden Kreisbahnen definiert durch die Angabe von
 Radius und Endpunkt. Es mu₧ kein CC eingegeben werden,  da
 der Kreismittelpunkt von CNCPROFI selbständig berechnet
 wird!

 Z.B. "8 CR X+50.000  Y+20.000  R+45.000  DR+  RL  F80  M"
#
 Icon-39 "Space" (Leertaste) Abbruchfunktion Handb. Kap. 2.3

 Durch Aufruf von 'NO-ENT' wird eine aktuelle Auswahl oder
 Eingabe nicht bestätigt und somit nicht ausgeführt.

 'NO-ENT' ist das Gegenteil von 'ENT'

 Z.B. beenden Sie damit die MOD-Parameterauswahl oder über-
 gehen Eingabefelder in Programm-Eingabe.
#
 Icon-40 "Return" Satzendefunktion           Handb. Kap. 2.3

 Mit der Taste 'Block-END' können Programm-Sätze vorzeitig
 abgeschlossen werden. Vorherige Koordinaten werden über-
 nommen und R-,F- oder M-Felder ausgelassen.

 Man kann also einen Programm-Satz nach Eingabe von X,Y,Z
 sofort abschlie₧en, ohne die Werde für R,F,M jedesmal neu
 einzugeben oder mit 'ENT' zu bestätigen.
#
 Icon-41 "Q"  Parameterdefinition           Handb. Kap. 10.2

 Mit Q-DEF werden Q-Parameter definiert (siehe 'Q'). Es sind
 viele verschiedene Definitionen für Berechnungen oder be-
 dingte Sprünge möglich.

 Z.B. "FN 0:= Zuweisung  | FN 1:= Addition | FN 5:= Wurzel"
      "z.B. FN 7:= Cosinus    | FN 9:= wenn gleich, Sprung"

 Mehr darüber erfahren Sie im Handbuch.
#
 Icon-42 "L" Radiuskoor.-LINKS (Eingabefeld) Handb. Kap. 7.4

 Durch Aufruf von 'RL' wird eine Radiuskorrektur LINKS von
 der Kontur programmiert."
 Gegenstück dazu ist 'RR'= Radiuskorrektur RECHTS.

 'ENT'= keine Korrektur oder 'NO-ENT'= vorhergehende Radius-
 korrektur bleibt aktiviert!
#
 Icon-43 "R" Radiuskoor.-RECHTS (Eingabef.)  Handb. Kap. 7.4

 Durch Aufruf von 'RR' wird eine Radiuskorrektur RECHTS von
 der Kontur programmiert.
 Gegenstücke dazu sind 'RL'= Radiuskorrektur LINKS.

 'ENT'= keine Korrektur oder 'NO-ENT'= vorhergehende Radius-
 korrektur bleibt aktiviert!
#
 Icon-44 "Enter" Bestätigungsfunktion        Handb. Kap. 5.1

 Die Taste 'ENT' = Enter wird bei vielen Eingaben zur Be-
 stätigung benötigt. Oft ist sie in ihrer Funktion mit
 'Return' identisch!
 Bei R, F oder M wird jedoch nicht der ganze Satz beendet.
 Die Radiuskorrektur wird mit 'Enter' ausgeschaltet "R0"!
#
 Icon-45 "Q" Variable (Eingabefeld)         Handb. Kap. 10.1

 Der Buchstabe 'Q' steht für frei definierbare Variablen
 oder Parameter und lä₧t sich nur im Eingabefeld auswählen.
 Au₧erhalb der Zeile bedeutet er 'Q-DEF' und aktiviert somit
 eine Parameterdefinition.

 Siehe auch 'Q-DEF'!

 Z.B.  "11  FN 0:  Q1 = +10.000"
       "12  FN 0:  Q2 = +24.555"
       .
       .
       .
       "25  L X+Q1   Y-Q2   Z-10.000   R   F   M"
#
 Icon-46 "P" Polar (Eingabefeld)           Handb. Kap. 7.1.2

 Mit 'P' werden polare Koordinaten definiert.

 z.B. "35  CC  X+20.827   Y-25.345"
      "36  LP  PR+30.250   PA+27.500   RR    F    M"

 Vor der Eingabe von Polarkoordinaten mu₧ der Pol mit 'CC'
 festgelegt werden!"
#
 Icon-47 "I" Inkremental (Eingabefeld)     Handb. Kap. 7.1.1

 Mit 'I' wird eine inkrementale Bewegung (Kettenma₧) defin-
 iert. Das hei₧t, die Fräserkoordinaten werden nicht vom
 Blockform-Nullpunkt, sondern von der letzten Position aus
 berechnet.

 'I' kann jederzeit ein- oder ausgeschaltet werden! (Editor)
#
 Icon-48 "Esc"  Löschfunktion (Eingabef.)    Handb. Kap. 6.4

 Mit dieser Taste wird eine numerische Eingabe vollständig
 gelöscht.

 Mit der "Backspace"-Taste hingegen löschen Sie die jeweils
 letzte Ziffer im Eingabefeld.
#
 Icon-49 "X"   Maschinenachse-'X'  (Eingabefeld)

 Durch Aufruf von 'X' wird eine Maschinenachse definiert.
 Mögliche Achsen sind 'X' , 'Y' , 'Z' und ggf. 'IV'!

 Die vierte Achse z.B. (Rundtisch) ist in diese Programm-
 version noch nicht integriert!
#
 Icon-50 "7"   Zahl-7 (Eingabefeld)

 Mit den Nummern-Tasten werden die Koordinaten oder Werte
 eingegeben.

 Weiteres erklärt sich wohl von selbst!?!
#
 Icon-51 "8"   Zahl-8 (Eingabefeld)

 Mit den Nummern-Tasten werden die Koordinaten oder Werte
 eingegeben.

 Weiteres erklärt sich wohl von selbst!?!
#   "'9'"
 Icon-52 "9"   Zahl-9 (Eingabefeld)

 Mit den Nummern-Tasten werden die Koordinaten oder Werte
 eingegeben.

 Weiteres erklärt sich wohl von selbst!?!
#
 Icon-53 "Y"   Maschinenachse-'Y'  (Eingabefeld)

 Durch Aufruf von 'Y' wird eine Maschinenachse definiert.
 Mögliche Achsen sind 'X' , 'Y' , 'Z' und ggf. 'IV'!

 Die vierte Achse z.B. (Rundtisch) ist in diese Programm-
 version noch nicht integriert!
#
 Icon-54 "4"   Zahl-4 (Eingabefeld)

 Mit den Nummern-Tasten werden die Koordinaten oder Werte
 eingegeben.

 Weiteres erklärt sich wohl von selbst!?!
#
 Icon-55 "5"   Zahl-5 (Eingabefeld)

 Mit den Nummern-Tasten werden die Koordinaten oder Werte
 eingegeben.

 Weiteres erklärt sich wohl von selbst!?!
#
 Icon-56 "6"   Zahl-6 (Eingabefeld)

 Mit den Nummern-Tasten werden die Koordinaten oder Werte
 eingegeben.

 Weiteres erklärt sich wohl von selbst!?!
#
 Icon-57 "Z"   Maschinenachse-'Z'  (Eingabefeld)

 Durch Aufruf von 'Z' wird eine Maschinenachse definiert
 Mögliche Achsen sind 'X' , 'Y' , 'Z' und ggf. 'IV'!

 Die vierte Achse z.B. (Rundtisch) ist in diese Programm-
 version noch nicht integriert!
#
 Icon-58 "1"   Zahl-1 (Eingabefeld)

 Mit den Nummern-Tasten werden die Koordinaten oder Werte
 eingegeben.

 Weiteres erklärt sich wohl von selbst!?!
#
 Icon-59 "2"   Zahl-2 (Eingabefeld)

 Mit den Nummern-Tasten werden die Koordinaten oder Werte
 eingegeben.

 Weiteres erklärt sich wohl von selbst!?!
#
 Icon-60 "3"   Zahl-3 (Eingabefeld)

 Mit den Nummern-Tasten werden die Koordinaten oder Werte
 eingegeben.

 Weiteres erklärt sich wohl von selbst!?!
#
 Icon-61 "V"  Achse-IV                     Handb. Kap. 7.2.4

 Durch Aufruf von 'IV' wird z.B. eine Rundtischachse defin-
 iert"

 Die vierte Achse z.B. (Rundtisch) ist in diese Programm-
 version noch nicht integriert!
#
 Icon-62 "0"   Zahl-0 (Eingabefeld)

 Mit den Nummern-Tasten werden die Koordinaten oder Werte
 eingegeben.

 Weiteres erklärt sich wohl von selbst!?!
#
 Icon-63 "."   DEZIMALPUNKT

 Für was man den wohl braucht?
#
 Icon-64 "+/-"  Plus/Minus-Zeichen    z.B. Handb. Kap. 7.3.5

 Damit wird das Vorzeichen einer Zahl, die Drehrichtung der
 Kreisbahn oder das Vorzeichen des Radius (CR) bestimmt.
#
   TASTATURBELEGUNG (Manueller-Betrieb)

 Diese Hilfsfunktion soll Ihnen einen kurzen Überblick der
 einzelnen Tastaturkürzel und deren Verwendung geben.

 Sie können die Funktion beenden, indem Sie in die "Close-
 box" des Fensters klicken oder die "Q"-Taste betätigen.

 F7        = Modus - PROGRAMM-TEST
 F8        = Modus - PROGRAMMLAUF-EINZELSATZ
 Shift-F8  = Modus - Programm-Test u. Programmlauf-Einzelsatz
 F9        = Modus - PROGRAMMLAUF-SATZFOLGE
 Shift-F9  = Modus - Programm-Test u. Programmlauf-Satzfolge
 F10       = Modus - PROGRAMM-EINGABE
------------------------------------------------------------
 A         = CNC-Programm speichern...
^A         = CNC-Programm speichern als...
 D         = Datenübertragung - Computer  Maschine
^D         = Datenübertragung - Maschine  Computer
 H         = Benutzerhilfe - Tastaturbelegung
^H         = Benutzerhilfe - Datenübertragung
 M         = MOD - System-Parametereinstellung
 N         = Auswahl einer Programmnummer, neues Programm
^Q         = Programm - ENDE
^V         = Hinweise zum Verfasser - Copyright
------------------------------------------------------------
 Space     = NO ENT (Leertaste) Eingabe abbrechen
 Enter     = ENT - Eingabe (Wert) bestätigen
 Return    = []-END - Blockende - Wert bestätigen - Satzende
 Undo      = gelöschte Werte zurücksetzen - (Eingabefeld)
 Help      = Hilfe allgemein - Erklärt die Funktion d. Icons
 Shift($) u. Insert = blendet die Iconleiste ein und aus
------------------------------------------------------------
E        = Werkzeugspeicher editieren
N        = Werkzeugspeicher laden
S        = Werkzeugspeicher speichern
D        = Werkzeugspeicher drucken
L        = Werkzeugspeicher löschen
B        = Werkzeugspeicher beenden
#
   TASTATURBELEGUNG (Programm-Einspeichern)

 Diese Hilfsfunktion soll Ihnen einen kurzen Überblick der
 einzelnen Tastaturkürzel und deren Verwendung geben.

 Sie können die Funktion beenden, indem Sie in die "Close-
 box" des Fensters klicken oder die "Q"-Taste betätigen.

 F1        = [L]   - Linie
 F2        = [RND] - Rundungsradius
 F3        = [CC]  - Kreismittelpunkt
 F4        = [C]   - Kreisbahn über Mittelpunkt und Endpunkt
 F5        = [CT]  - Kreisbahn - Tangential
 F6        = [CR]  - Kreisbahn über Endpunkt und Radius
 F7        = Modus - PROGRAMM-TEST
 F8        = Modus - PROGRAMMLAUF-EINZELSATZ
 Shift-F8  = Modus - Programm-Test u. Programmlauf-Einzelsatz
 F9        = Modus - PROGRAMMLAUF-SATZFOLGE
 Shift-F9  = Modus - Programm-Test u. Programmlauf-Satzfolge
 F10       = Modus - Manueller-Betrieb mit Prg.-Abspeichern
 Shift-F10 = Modus - MANUELLER-BETRIEB
------------------------------------------------------------
 A         = CNC-Programm speichern...
^A         = CNC-Programm speichern als...
 B         = Blockform definieren (Grö₧e X,Y,Z)
^B         = Textblock bearbeiten (kopieren, verschieben,...)
 C         = CYCL DEF - Auswahl eines Bearbeitungszyklus
^C         = CYCL CALL - Aufruf eines Bearbeitungszyklus
 D         = Datenübertragung - Computer  Maschine
^D         = Datenübertragung - Maschine  Computer
 E         = Suchen- und Ersetzen- Aufruf
^E         = Wert ersetzen und weitersuchen
 F         = Suchen- (finden) Aufruf
^F         = Weitersuchen
 G         = Goto... (gehe zu) Satz-Nr.: ?
^G         = Goto... (gehe zu) Label-Nr.: ?
 H         = Benutzerhilfe - Tastaturbelegung
^H         = Benutzerhilfe - Datenübertragung
 I         = Inkrementale Werteingabe eines CNC-Satzes
 L         = LBL DEF  - Label definieren
^L         = LBL CALL - Label aufrufen
 L         = RL - Radiuskorrektur links (Eingabefeld)
 M         = MOD - System-Parametereinstellung
 N         = Auswahl einer Programmnummer, neues Programm
 O         = markiert einen Blockanfang (oben)
 P         = Polar - Werte in Polarkoordinaten (Eingabezeile)
^P         = CALL PGM - Programmaufruf (z.Zt. nicht aktiv)
 Q         = Parameter-Funktionsauswahl bzw. Variable
^Q         = Programm - ENDE
 R         = RR - Radiuskorrektur rechts (Eingabefeld)
 S         = Stop - Programmhalt
^S         = CNC-Programm-Satz wechselweise ein-/ausklammern
 T         = TOOL DEF - Werkzeugauswahl (Werkzeug definieren)
^T         = TOOL CALL - Werkzeugauswahl (Werkzeug aufrufen)
 U         = markiert ein Blockende (unten)
 V         = Achse vier - z.B. Rundtisch (Eingabezeile)
^V         = Hinweise zum Verfasser - Copyright
X,Y,Z      = Maschinenachsen (vor Zahleingabe auswählen)
------------------------------------------------------------
$Delete    = ganzen Programmsatz löschen
 Backspace = löscht das letzte Zeichen im Eingabefeld
 Space     = NO ENT (Leertaste) Eingabe abbrechen
 Enter     = ENT - Eingabe (Wert) bestätigen
 Return    = []-END - Blockende - Wert bestätigen - Satzende
 Undo      = gelöschte Werte zurücksetzen - (Eingabefeld)
 Help      = Hilfe allgemein - Erklärt die Funktion d. Icons
 Esc       = Wie CE - löscht eine ganze Eingabe
 Clr Home  = Sprung zum Programmanfang
$Clr Home  = Sprung zum Programmende
       = Scrollen im Programmtext bzw. in Eingabezeile
 Shift($) u. Insert = blendet die Iconleiste ein und aus
------------------------------------------------------------
E        = Werkzeugspeicher editieren
N        = Werkzeugspeicher laden
S        = Werkzeugspeicher speichern
D        = Werkzeugspeicher drucken
L        = Werkzeugspeicher löschen
B        = Werkzeugspeicher beenden
#
   TASTATURBELEGUNG (Programmlauf)

 Diese Hilfsfunktion soll Ihnen einen kurzen Überblick der
 einzelnen Tastaturkürzel und deren Verwendung geben.

 Sie können die Funktion beenden, indem Sie in die "Close-
 box" des Fensters klicken oder die "Q"-Taste betätigen.

 F7        = Modus - PROGRAMM-TEST
 F8        = Modus - PROGRAMMLAUF-EINZELSATZ
 Shift-F8  = Modus - Programm-Test u. Programmlauf-Einzelsatz
 F9        = Modus - PROGRAMMLAUF-SATZFOLGE
 Shift-F9  = Modus - Programm-Test u. Programmlauf-Satzfolge
 F10       = Modus - Manueller-Betrieb mit Prg.-Abspeichern
 Shift-F10 = Modus - MANUELLER-BETRIEB
------------------------------------------------------------
 A         = CNC-Programm speichern...
^A         = CNC-Programm speichern als...
 B         = grafische Simulation mit neuem Block starten
 D         = Datenübertragung - Computer  Maschine
^D         = Datenübertragung - Maschine  Computer
 G         = Goto... (gehe zu) Satz-Nr.: ?
^G         = Goto... (gehe zu) Label-Nr.: ?
 H         = Benutzerhilfe - Tastaturbelegung
^H         = Benutzerhilfe - Datenübertragung
 L         = Lupe aktuelle Ma₧e
^L         = Lupe ursprüngliche Ma₧e
 M         = MOD - System-Parametereinstellung
 N         = Auswahl einer Programmnummer, neues Programm
^Q         = Programm - ENDE
 R         = Simulation in vorhandener Blockform starten
^R         = Simulation in vergrö₧erter Blockform starten
^S         = CNC-Programm-Satz wechselweise ein-/ausklammern
^V         = Hinweise zum Verfasser - Copyright
------------------------------------------------------------
 Space     = NO ENT (Leertaste) Eingabe abbrechen
 Enter     = ENT - Programmlauf-Einzelsatz nächste Zeile
 Return    = []-END Programmlauf-Einzelsatz nächste Zeile
 Undo      = gelöschte Werte zurücksetzen - (Eingabefeld)
 Help      = Hilfe allgemein - Erklärt die Funktion d. Icons
 Clr Home  = Sprung zum Programmanfang
$Clr Home  = Sprung zum Programmende
       = Scrollen im Programmtext bzw. in Eingabezeile
 Shift($) u. Insert = blendet die Iconleiste ein und aus
------------------------------------------------------------
E        = Werkzeugspeicher editieren
N        = Werkzeugspeicher laden
S        = Werkzeugspeicher speichern
D        = Werkzeugspeicher drucken
L        = Werkzeugspeicher löschen
B        = Werkzeugspeicher beenden
#
