Der Texteditor



Der Texteditor ist ein wichtiges Hilfsmittel, in dem Sie den für einige 
Kommandos erforderlichen Text eingeben bzw. bearbeiten können. Die 
maximale Textgrö₧e ist hierbei auf 800 Zeichen bzw. ein Fenster 
beschränkt. Folgende Tasten können zum Editieren von Text verwendet 
werden:



[Backspace]     Löscht das Zeichen links vom Cursor.



[Delete]        Löscht das Zeichen rechts vom Cursor.



[Cursor auf]    Setzt den Cursor ans Ende der vorangegangenen Zeile.



[Cursor ab]     Setzt den Cursor an den Anfang der nächsten Zeile.



[Cursor links]  Verschiebt den Cursor um ein Zeichen nach links.



[Cursor rechts] Verschiebt den Cursor um ein Zeichen nach rechts.



[Home]          Setzt den Cursor an den Anfang der Zeile. Wird die

                Taste ein zweites Mal betätigt oder befand sich der 
                Cursor bereits am Anfang der Zeile, so wird er an den 
                Textanfang gesetzt.



[End]           Setzt den Cursor ans Ende der Zeile. Wird die Taste ein 
                zweites Mal betätigt oder befand sich der Cursor bereits 
                am Ende der Zeile, so wird er ans Textende gesetzt.



[Enter]         Fügt einen Carriage return ein, beendet die Zeile an der 
                Cursorposition und setzt diesen an den Anfang der 
                nächsten Zeile.



[Undo]          Bricht das Editieren ab und kehrt zurück zur Zeichnung.



[Insert]        Übernimmt die Eingaben und kehrt zur Zeichnung zurück.



[Help]          Zeigt den Hilfstext zum Texteditor.



%%nnn           Dies ermöglicht die Verwendung von Zeichen, die nicht 
                direkt über die Tastatur eingegeben werden können. 
                Hierbei gibt man nach den beiden Prozentzeichen einen 
                Wert zwischen 1 und 255 ein (immer dreistellig eingeben). 
                DynaCADD verwendet dann das entsprechende Zeichen aus der 
                ASCII-Tabelle.



Für einige Sonderzeichen, die bei der Bema₧ung verwendet werden existiert 
noch eine Kurzschreibweise:



                Zeichen für Durchmesser %%c

                Zeichen für Grad %%d

                Zeichen für plus/minus %%p



Weitere Inforrmationen und eine Liste der Sonderzeichen finden Sie im 
Anhang H des Handbuches.

