2, v1.00 01234567890123456789012345678901234567890123456789012345

                      Über PROCURATOR 2
=================================================================
Inhalt:
-------

a) Allgemeine Dinge                                 ab Zeile   
b) Das ONLINE-Help Datei-Format
   1. Allgemeines                                   ab Zeile   
   2. Das Datei-Format                              ab Zeile   

=================================================================

zu a) Allgemeine Dinge:
-----------------------

Im  Moment  liegt  Ihnen  PROCURATOR  in  der  Version 1.00  vom
Januar 1995 vor.
Da ich  beabsichtige, dieses  Programm auch in Zukunft weiterzu-
entwickeln, bin ich um  jeden  Kommentar sowie Verbesserungsvor-
schlag zu diesem Programm dankbar.
Wenn Sie also  irgendetwas  auf dem Herzen haben, dann schreiben
Sie mir an die neben  "Autor" angegebene Adresse. Bei dringenden
Fällen bin ich auch immer via EMail in der Maus-LU zu erreichen:
Stephan Bold @ LU.

Das Programm  wurde  in  PURE-C auf einem FALCON entwickelt, und
benutzt bei der Dailogdarstellung die mydials von Olaf Meisiek.

=================================================================

zu b) Das ONLINE-Help Datei-Format
=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=

1. Allgemeines:
---------------

Hier folgt nun eine  Beschreibung  des Aufbaus der HELP-Dateien,
in welchem Format diese erstellt wurden, damit Sie jederzeit die
Dateien nach Ihren Wünschen verändern können.

Sie dürfen jederzeit  alle  HELP-Dateien bis auf die "ABOUT.HLP"
verändern.


2. Das Datei-Format:
--------------------

- In der ersten Zeile befindet sich ein  Hilfslineal, an dem Sie
  sich beim Bearbeiten dann orientieren können.
- Jede Zeile darf maximal 65 Zeichen umfassen.
- Unterhalb des Lineals mu₧ die Anzahl der Zeilen in "digitalen"
  Ziffern angegeben werden.  Diese  Zahl  stellt  die Anzahl der
  Zeilen ausgenommen der ersten beiden dar (ab 1.... zählend) !!
- Danach folgt ab der nächsten Zeile die ganzen HILFE-Zeilen.
- Bei  Sprungmarken  (z.B. "ab Zeile xxx"),  die mit der Maus in
  anwählbar sein sollen, mu₧ die Zeilennummer, zu der gesprungen
  werden  soll,  ganz  am  rechten  Rand  stehen  und  ebenfalls
  "digitale" Ziffern haben !!

=========================================================(ende)==
