DEFINITION MODULE Atari2Ascii;


PROCEDURE CorkConvert( VAR Buffer : ARRAY OF CHAR);

PROCEDURE ErrConvert( VAR Buffer : ARRAY OF CHAR; Length : INTEGER):BOOLEAN;


END Atari2Ascii.