	; Definition file for Genuwax Visual Assembler 4.0
	; (c) GenuWax 10/VIII/95

	; put here all the labels refering to the modules/library
	; you want to include/use in your program
	; also defined here : the stack size !

GWVA_APP_OBJ_STACK_SIZE = 1024
GWVA_MAX_PATH_LENGTH = 128

MDL_GEM

MDL_EVENTS
MDL_MENU

MDL_WIND
GWVA_APP_OBJ_MAX_NUMBER_WIND = 1

MDL_WIND_FORM

LIB_FILESELECTOR
LIB_GET_FLENGTH
