LIBRARY DEFINITIONS FOR CLAv2
LIBRARY\
 2
74xx                
 3
7400.NET
Quad 2ip NAND
7402.NET
Quad 2ip NOR
7404.NET
Hex Invertor
User_lib            
 6
3IPAND.NET
3 input AND gate
3IPNAND.NET
3input NAND gate
DFLIP.NET
D-Type Flip-Flop
HALFADDR.NET
Half Adder
FULLADDR.NET
Full Adder
PAR_MULT.NET
3bit Par'l Multiply
