Allgemeine Hilfestellung
==================================================================

Im folgenden soll grob beschrieben werden, wie vorzugehen ist, um
eine Grafik zu erzeugen.


1. Anlegen eine Datentabelle
----------------------------
Im Menüpunkt Datei 'Neu anlegen' anklicken. Nun sollte sich ein
Dialog öffnen, in welchen der Name der zu erzeugenden Datentabelle
einzugeben ist.

Anschliessend erscheint ein neues Icon, welches die erstellte
Tabelle symbolisieren soll. Doppelklick auf dieses Icon öffnet den
Tabelleneditor.

In die einzelnen Spalten können nun die darzustellenden Werte
eingegeben werden. Diese sind Spaltenweise einzugeben.
->▌Editorfunktionen▌helpedit▌

Sobald die Daten eingegeben wurden, müssen Sie im
▌Spaltenzuordnungsdialog▌tabzuhel▌ (linkes Symbol in der 'Fenstermenüleiste')
den Achsen zugeordnet werden. Genaueres steht im Hilfstext dieser
Dialogbox. Es ist möglich mehrere Grafiktabellen zuzuordnen (maximal
12). Diese enthalten bestimmte ausgewählte Spalten aus den
Datentabellen.

Nun sollten Sie abspeichern. Hierzu einfach im Menüpunkt Datei
'Speichern' anwählen und alle Tabellen markieren (durch anklicken).
Nur die markierten mit einem Häkchen versehenen Datentabellen werden
auch gespeichert. Im folgenden Fileselector kann ein neuer Name für
die Datei angegeben werden. Zusätzlich ist es möglich Kommentare zur
Datei hinzuzufügen.


2. Darstellen der Daten
-----------------------
Sobald die gewünschten Spalten im Editor den Grafiktabellen
zugeordnet wurden, kann durch Doppelklick auf ein Grafikicon (z.B.
XY-Diagramm) das entsprechende Grafikfenster geöffnet werden. Hier
wird bereits eine vordefinierte Achse eingezeichnet. Diese ist von 0
bis 10 skaliert, trägt jedoch noch keine Beschriftung.

Anschliessend klicken sie ganz links in der Grafikfenstermenüleiste
das Symbol ▌Tabellenauswahl▌wertausw▌ an. Wählen Sie die darzustellende
Grafiktabelle, welche zuvor im Editor zugeordnet wurde, durch
Anklicken aus.

Möglicherweise erscheint nach verlassen des Dialoges bereits ein
Teil oder alle Daten. Im allgemeinen ist es jedoch erforderlich neu
zu skalieren. Klicken Sie deshalb das ▌Skalierungsicon▌skaliere▌ in der
Grafikfenstermenüleiste für die Achse 1 an (gleich rechts von dem
Tabellenauswahlsymbol). Es erscheint eine Auswahlbox in der Sie die
Achsenbeschriftung einstellen und neuberechnen können. Am
einfachsten ist es zunächst auf 'Automatisch' zu klicken. Es wird
dann eine Vorbelegung der einzelnen Felder vorgenommen.

Nach 'OK' sollte die Grafik richtig skaliert in dem Fenster
erscheinen.

Weitere Funktionen werden in ▌Grafikfunktionen▌helpgraf▌ beschrieben.