Zu diesem Punkt liegt leider (noch) kein Hilfstext vor !?                   Hello and welcome to the Show. Es liegt vor: MessPlot in der Version        2.x. Wie man vielleicht erkennt, handelt es sich um ein Programm zur        Darstellung und Manipulation von Me₧daten, Funktionen etc.                  Der Anla₧ zur Entwicklung dieser weichen Ware ist die bislang ergebnis-     lose Suche nach einem Programm ähnlicher Intention, welches aber noch über  ein angemessenes Preis-Leistungsverhältnis verfügen sollte.                 Da ich aber vielleicht nicht der einzige bin, der mit diesen Problemen zu   kämpfen hat, werfe ich diese Software auf den Shareware-Markt.              Die Benutzung und Verbreitung der (kompletten) Ware ist also genauso er-    wünscht und erlaubt wie die folgenden zwei Dinge:                            -- Kritik, Verbesserungs- und Erweiterungvorschläge sind SEHR willkommen !  -- Shareware meint: Die probeweise Benutzung der Software ist nicht mit        Kosten verbunden. Wird die Software darüberhinaus benutzt, so ist der       Shareware-Obulus in Höhe von DM 35 fällig. Im Gegenzug gibt es dann die     jeweils neueste Version dieser Ware.                                                                                                                    Michael Siek              Bank: SpK Clausthal                               Bohlweg 6a                BLZ:  268 514 10                                  38678 Clausthal           K-Nr: 100 187 913                                 Tel.: 05323 4413                                                        PRJ LADEN:                                                                  Ein neues Projekt wird geladen. Damit werden ein Gro₧teil der relevanten    Parameter neu belegt. Als da wären: Beschriftung, Grafiktyp, ggf. Namen von Datensätzen, die in einer Grafik erscheinen sollen, Subbilder etc.          Die Anzahl der mitgeladenen Parameter wird sich mit der Weiterentwicklung   des Programms noch erhöhen.                                            Achtung: Wenn ein Projekt geladen wird dessen Datensätze nicht im aktuellen Datenpfad vorhanden sind, so mu₧ zuvor mit 'Datenpfad festlegen' dieser     Pfad angewählt werden.                                                      Diese Funktion funktioniert nur, wenn sich das Projekt im MPD-Ordner        befindet!! PRJ SICHERN:                                                                Die aktuellen Parameter werden unter dem Namen des aktuellen Projektes      gesichert.PRJ SICHERN ALS...:                                                         Die aktuellen Parameter werden nun unter einem jetzt zu wählenden (eventuellneuen) Namen gespeichert.                           PRJ SICHERN ALS DEF.:                                                       Die aktuellen Parameter werden unter 'MESSPLOT.MPD' gespeichert. Dieses Filewird defaultmä₧ig am Programmanfang geladen.NEUER DATENPFAD:                                                            Hier kann ein neuer Datenpfad gewählt werden, in dem dann die im Editor     verfügbaren Datenfiles gesucht werden. Die Festlegung mu₧ erfolgen bevor einProjekt geladen werden kann, das sich auf diesen Pfad bezieht.NEUER DATENSATZ:                                                            Anlegen eines neuen Datensatzes. DATENEDITOR:                                                                Von hier aus wird in den Editor gewechselt. Einzelne Werte können mit der   Maus selektiert und editiert werden. Mit Return (oder der Maus) gehts dann  zum nächsten Wert (Mit Shift-Return zum vorherigen). Unabhängig von der Ein-gaberichtung kann mit Tab in die nächste Spalte gewechselt werden.          Zur Auswahl eines Datensatzes stehen in der linken Spalte alle Files des    aktuellen Datenpfades zur Verfügung. Wer auf die Auswahl per Auswahlbox     steht, wählt mit der Maus den 'akt. Datensatz' (rechts oben) an.                                                                                        Um Datensätze in eine Liste von zu Zeichnenden zu übernehmen, bzw. um sie zulöschen, müssen diese mit gedrückter Shift-Taste (oder gedrückter rechter   Maustaste) selektiert werden. ENDE:                                                                       OK. OK. Das Programm hat Unwohlsein verursacht. Dann also hinaus !SUBBILDER ZEIGEN:                                                           Ist dieser Punkt selektiert, so werden die integrierten Subbilder auch mit  dargestellt.SkewKurtREINITIALISIERUNG:                                                          Es werden so viele Parameter wie mögich zurückgesetzt.                      So lassen sich einige Dialogboxen vermeiden, in den die Parameter einzeln   zu löschen wären.KURVENANPASSUNG:                                                            Es bestehen diverse Möglichkeiten, die Me₧werte durch Interpolationsfkts.   anzunähern und die so ermittelteten Funktionen für Extrapolationen zu nut-  zen. (siehe auch Hilfstext der Box)FUNKTION:                                                                      FREMDPROGRAMM:                                                              Es besteht hier die Möglichkeit, externe Programme aufzurufen. Dabei kann essich z.B. um Programme zur Datenmanipulation handeln.TASCHENRECHNER:                                                             siehe Hilfstext der Box.LISTE ZEICHNEN:                                                             Die im Editor selektierten (und invers dargestellten) Datensätze werden in  einer Grafik zusammengefa₧t. Zur Kenntlichmachung der Sätze kann man unter  'Darstellung'->'Linie & Marker' für jeden Satz einen Linientyp und einen    Markertyp wählen.WECKERLI:                                                                   Wem die Stunde schlägt.. LOW LEVEL STATISTIKMODIFIKATION:                                                               Es bestehen diverse Möglichkeiten die Me₧werte zu 'manipulieren'.           Z.B.:Integration, Differentiation, Datenreduktion, Sortierung der Daten,    Abszisse und Ordinaten tauschen...ZOOM:                                                                       Durch Aufziehen einer Box kann man einen Ausschnitt der Grafik genauer be-  trachten. Dazu wird die automatische Skalierung natürlich abgeschaltet. Sollwieder das ganze Bild betrachtet werden, mu₧ unter 'Darstellung' in der Box 'Graphikbegrenzung' die Skalierung wieder auf 'automatisch' gestellt werden.svarEinige Informationen zum aktuellen Projekt:                                 Datenpfad:                                                                  Projektname: xxxxxxxx.MPD                                                   Datensätze:                                                                    PROJEKT-INFO:                                                               Hier tut sich ein informatives Fenster über das aktuelle Projekt auf !      So soll ein Überblick über die eingetragenen Datensätze, den aktuellen      Datenpfad, Linientypen, Markertypen, Beschriftungen, Skalierungsarten etc.  vermittelt werden. (Dieses Feature ist in Arbeit)BESCHRIFTUNG:                                                               Hier lassen sich die Beschriftung der Achsen und eine Überschrift sowie die verwendete Fonthöhe festlegen. LINIEN & MARKER:                                                            Von hier aus gehts in eine Auswahlbox für Linien und Marker.GRAPHIKBEGRENZUNG:                                                          In dieser Box lä₧t sich festlegen, ob die Grenzen der Graphik automatisch   ermittelt werden sollen (default) und dementsprechend skaliert wird.        Ist dies nicht erwünscht, kann eine Vorgabe für das darzustellende Graphik- fenster eingetragen werden. siehe auch: Hilfstext der BoxHILFE:                                                                      Von hier aus lä₧t sich festlegen, wie fit sich der Benutzer in der          Bedienung der Software fühlt. Dabei ist zu beachten, das die Hilfstexte nur bei Anwählen mit der Maus erscheinen. Bei Tastaturbedienung wird nur in     Abhängigkeit vom Hilfe-Status gehandelt (oder auch nicht gehandelt).        Die Hilfstexte müssen quittiert werden, bevor es weitergeht. Dies kann durchSchlie₧en des Fensters mit der Maus oder mit CNTRL-U erfolgen.                                                                                          Desweiteren besteht immer die Möglichkeit, sich den Hilfstext zu einem Menü-punkt (unabhänging vom Hilfestatus) ausgeben zu lassen. Dazu wird beim      Anwählen des Menüpunktes die linke Shifttaste gedrückt. Die Text wird dann  wie oben quittiert.SCHRIFTARTEN:                                                               Es kann hier ein Font für die Ausgabe gewählt und nach eigenem Gusto        skaliert werden. Dabei besteht die Möglichkeit sich die Fontgrö₧en          anzusehen.SATZ ZEICHNEN:                                                              Hierum gehts wohl bei dieser Weichware: Die Zeichnung eines einzelnen Daten-satzes auf dem Bildschirm. Dabei wird der Linien- und Markertyp verwendet,  welcher in der Box 'Linie & Marker' in der oberen Zeilen aktiv ist.VORHERIGES BILD:                                                            Das letzte Bild ansehen - ohne NeuzeichnungIn den Menüpunkten unterhalb gehts um die Ausgabeformate: EXPORTFORMAT SCREENDUMP:                                                    Von der aktuellen Grafik wird ein Screendump (32k-Bild) erstellt.           Bei Verwendung eines Gro₧bildschirms sollte man sich dies derzeit verkneifenEXPORTFORMAT LATEX:                                                         Von der aktuellen Grafik wird ein File zur Einbindung in LaTeX erstellt.    Es wird dabei epic.sty vorausgesetzt. Die default-Breite des Bildes füllt   füllt die Seite (a4.sty) aus. Dabei ist zu bedenken, da₧ die                so erzeugten Dateien schnell die Meldung 'TeX-capacity-exceeded' bewirken.  Falls es derartige Probleme gibt, hilft entweder BigTex weiter, oder aber   das Abspecken der Graphik, z.B.: durch Verzicht auf ein Raster !            Die Grö₧e der Graphik lä₧t unter dem Punkt Auflösung eistellen: in true mm  Da ich keinen Weg kenne, in TeX gedrehte Schrift darzustellen, mu₧ die Be-  schriftung der Ordinate vorerst entfallen.                                  Leider ist die Ausgabe von Bildern, die Subbilder enthalten, beschränkt.    Die Rasterung des übergeordneten Bildes mu₧ ausgeschaltet sein; es darf     keine Überschneidungen geben (Denn LaTex-Ausgaben sind bisweilen vollkommen transparent !?!?) EXPORTFORMAT METAFILE:                                                      Von der aktuellen Grafik wird ein 'echtes', gdos-verwertbares Metafile      erstellt. Die Schrift wird (im Gegensatz zu einigen anderen Programmen) mit exportiert. Sollten einlesende Programme die Texte nicht darstellen, so     liegt das ausnahmsweise mal nicht an MessPlot.                              DRUCKAUSGABE LISTE:                                                         Ausgabe einer Liste (bzw. eines Projektes) auf dem Drucker.                 siehe 'Liste zeichnen'.  SUBBILD INTEGRIEREN:                                                        Es besteht die Möglichkeit, in eine Grafik eine weitere Grafik zu in-       tegrieren. Dazu wird zunächst der Name des zu neuen Bildes gewählt. Dabei   werden in einer Box am linken Rand die bereits aktiven Subbilder angezeigt. Es wird nun das komplette Projekt eingebunden. Dieses mu₧ als solches vorherfertiggestellt worden sein. Änderungen an den Subbildern können nur durch-  geführt werden, wenn diese mit -Projekt laden- aktiviert werden (alle Ände- rungen beziehen sich nur auf das übergeornete Bild !!!)                     Die aktuelle Grafik wird angezeigt und nun kann durch Drücken der           linken Maustaste, die linke obere Ecke der neuen Grafik festgelegt werden.  Die Taste wird solange gedrückt gehalten, bis die untere recht Ecke ange-   steuert ist. In den so aufgezogenen Rahmen kommt die neue Grafik.           Achtung: Das Programm achtet nur auf den MPD-Namen. Dieser wird gnadenlos   aus dem MPD-Ordner geladen. Falls das gewünschte File woanders steht kann   das (harmlosestenfalls) nicht funktionieren !! SUBBILD VERSCHIEBEN:                                                        Ein integriertes Bild kann nachträglich noch verschoben werden. Dazu wählt  man das gewünschte Projektfile an und verfährt wie bei 'Bild integrieren'.  SUBBILD LÖSCHEN:                                                            Ein integriertes Bild kann hier durch Wahl des entsprechenden Namens wieder ausgetragen werden. Eine kleine Box am linken Rand zeigt dabei die gerade   aktiven Subbilder an.                         Welcome to MESSPLOT                                 Die vorliegende Software macht intensiven Gebrauch von GDOS. Falls Sie bis  jetzt noch auf GDOS verzichtet haben, mu₧ (für Druckerausgaben) noch die    Installation desselben erfolgen. MessPlot setzt voraus, da₧ die verfügbaren Fonts im kompletten Satz der Vergrö₧erungsstufen vorliegen (zumindest 6,10  14-punkt-Schriften sollten vorhanden sein). Ansonsten können die            Beschriftungen schon mal etwas seltsam aussehen.                            Nachdem Sie (hoffentlich) einen Drucker gewählt und die passenden Fonts     installiert haben (siehe anleit.txt, zumindest sollte der gewünschte Treiberim assign.sys mit der Nummer 21 ausgestattet sein) nun noch ein paar Dinge, die beim ersten Start des Programms wichtig sind:                           1. Bei Weitergabe des Programms bitte die Originalarchive bzw. eine Kopie      der Weichware vor dem ersten Start verbreiten.                           2. Unter dem Punkt 'Bearbeitung' sollte bei 'Hilfe' der gewünschte Status      gewählt werden. Momentan werden alle Operationen komentarlos ausgeführt !3. Diese Einstellungen sollten nun unter dem Punkt 'Datei' -> 'Projekt' ->     'Sichern (Standard)' abgelegt werden.                                                                                                                Bevor es weitergehen kann, müssen Hilfstexte (z.B. der gerade zu lesende)   durch schlie₧en des Fensters (Maus oder CNTRL-U) quittiert werden !!ACHSEN AUSSEN:                                                              Wenn dieser Punkt selektiert ist, werden die Achsen und deren Skalierung    au₧erhalb der Zeichenfläche für die Daten dargestellt. Ansonsten liegt das  Achsenkreuz im Ursprung. SATZ LÖSCHEN:                                                               Hier können überfüssige Datenfiles (oder auch andere) gelöscht werden. Dabeisind derzeit keine Wildcards verfügbar.BILDFORMAT:                                                                 Hier wird die Ausgabegrö₧e für Drucker, Metafile und (LateX) festgelegt.    Die Grö₧e des Bildes wird dabei in Millimetern angegeben. Als default wird  hier die Druckerseite horizontal voll genutzt und als Höhe 2/3 der Breite   gesetzt.EXPORTFORMAT BITIMAGE:                                                      Von der Grafik wird das GEM-Standardformat 'Image' erstellt. Es             handelt sich dabei um ein komprimiertes Bitmusterbild, das mit dem Extender IMG versehen ist. Zur Zeit sind diese Bilder nicht komprimiert.DRUCKER SATZAUSGABE:                                                        Ausgabe eines einzelnen Datensatzes auf den Drucker.WARTESCHLANGE ERSTELLEN:                                                    Es können hier mehrere Projekte in eine Warteschlange eingetragen werden.   So können dann mehrere Graphiken ausgedruckt werden, während man/frau sich  eine Kaffeepause gönnt.WARTESCHLANGE ABARBEITEN:                                                   Die erstellte Warteschlange (s.o.) wird in Richtung Drucker abgesetzt. LEGENDE POSITIONIEREN:                                                      Zur Erhöhung der Übersichtlichtkeit bei gleichzeitiger Dartstellung mehrererDatensätze lä₧t sich ein Legendenfeld integrieren.                          In diesem wird der Marker dargestellt, der für diesen Datensatz in der Box   'Linie & Marker' ausgewählt wurde. In dieser Box kann dann man auch für denjeweils selektierten Datensatz einen erklärenden Text ablegen, der dann im  Legendenfeld erscheint.                                                     Unter diesem Menüpunkt kann das Legendenfeld in der Grafik positioniert wer-den. Die Graphik wird zunächst neu gezeichnet. Sodann wird die Maus an die  geünschte Position für die linke obere Ecke des Legendenfeldes geführt. Es  wird dann (mit gedrückter Maustaste) das Legendenfeld aufgezogen.LEGENDE ZEIGEN: REINITIALISIEREN:                                                           Das Programm wird (soweit möglich) in den Urzustand versetzt. Listen,       Marker, Legenden, Beschriftungen etc. werden gelöscht.NEUES PROJEKT:                                                              Unter einem jetzt festzulegenden Namen wird ein neues Projekt erzeugt. Die  relevanten Parameter werden gelöscht bzw. auf Standardwerte gesetzt.FREIE LEGENDE ZEIGEN:FREIE LEGENDE POSITIONIEREN:                                                Durch Aufziehen eines begrenzenden Rahmens kann die Position des Legenden-  feldes festgelegt werden.  FREIER LEGENDENTEXT:                                                        In der hier geöffneten Box können 10 Zeilen Legendentext eingetragen werden,die dann unabhängig von den gewählten Datenfiles angezeigt werden können.SKALIERUNGSOPTIONEN:                                                        Von hier aus gehts zu den Skalierungsoptionen: siehe Hilfstext der Box.     Es besteht übrigens die Möglichkeit sich den Linientyp für die Rasterung    auszusuchen, indem man in der Box 'Linie & Marker' den gewünschten Linien-  typ mit gedrückter Shift-Taste selektiert.SKALIERUNGSART:                                                             Hier wird die Skalierungsart festgelegt (automatisch/manuell).3D-GRAPHIK:                                                                 Das Programm wird im 3D-Modus betrieben. Es lassen sich dann Me₧werte bzw.  Funktionen der Art y=f(x,z) darstellen. Das Programm setzt voraus, da₧ dabeix die 1. und z die 2. Laufvariable darstellt.                               Im Moment wird zur räumlichen Darstellung eine simple Parallelprojektion an-gewendet. Linien, die eigentlich 'hidden' sein sollten, sind derweil noch   sichtbar, da ich bisher kein Verfahren basteln konnte, das ohne gewaltigen  Geschwindigkeitsverlust funktioniert.                                       Die 3D-Darstellung steckt noch in den Kinderschuhen und ist bisweilen noch  sehr mit Vorsicht zu genie₧en, da an vielen Stellen des Programms Änderungenerforderlich sind, von denen ich zweifellos noch einige zu realisieren habe.Auftretende Fehler bitte ich mir zu berichten.                              Bislang beschränkt sich dieser Modus auf die Darstellung einzelner Daten-   sätze. An dieser Stelle wäre den Anwendern dieser weichen Ware zu danken, die mich durch konstruktive Kritik und durch Entrichtung ihres Obulus zur Weiterent- wicklung angeregt haben.                                                    Dank gilt den (mehr oder weniger freiwilligen) geduldigen Beta-Testern,     insbesondere Lupo, Hinz, Andreas und \dot{V}, die mich zum Glück auch für   die finstersten Bugs nicht gleich erschlagen haben.                                                                                                     Besonders verbunden bin ich einer Muse, die mich zuletzt auf spezielle Art  Arbeitswut gestürzt hat. Wobei denn auch die Idee aufkam, lang gepflegte    (Ober-)Flächlichkeiten um etwas räumliche TIEFE zu erweitern, wenn auch     bisweilen nur von fragmentarischer Implementation die Rede sein kann?!      EXPORTFORMAT POSTSCRIPT:                                                    Die Ausgabe erfolgt als PostScript.AUTOMATISCHES NEUZEICHNEN:                                                  Die Graphik wird aktualisiert falls relevante Parameter (Beschriftung,      Skalierung, Schriftarten o.ä.) geändert werden. Auslöser ist dabei momentan das Verändern von Zeichnungparametern im Menü bzw. das ÖFFNEN der entspre-  chenden Dialogboxen !!                                                      Dabei ist zu beachten, da₧ die Neuzeichnung im zuletzt benutzen Modus (Satz,Liste) erfolgt. Wenn zuletzt eine Liste gezeichnet wurde und nun die Neu-   zeichnung durch eine Dialogbox verursacht wurde, die den aktuellen Datensatzändert, so geht diese Änderung wieder verloren !?OPTIONEN der Darstellung:                                                    siehe Hilfstext der Box    Transparent: Die nächste Graphik wird der aktuellen ohne             Löschen des Bildschirms überlagert.        Extrema m. : Die absoluten Extrema des Datensatzes wer-              den durch ein gro₧es Kreuz gekennzeichnet. Werte m. ..: Die Messwerte werden durch einen Marker ge-             kennzeichnet, der in der Box 'Linie&Marker'             festgelegt werden kann.                    Punkte ..  : Zwischen den Messwerten wird eine Verbin-               dungslinie gezeichnet.                     Achsen m.  : Die Achsen werden mit Teilungsstrichen ver-             sehen und mit Skalierungswerten beschriftetNullinie   : Unabhängig von den Werten des Datensatzes               wird für die Ordinatenwerte eine Nullinie               gezeichnet.                                Au₧ennrahmen:Zwischen Beschriftung und Achsenskalierung              wird ein Rahmen gezeichnet. Ansonsten gibt              es einen Rahmen um das eigentliche Werte-               feld.                                      nur Achsen : Es gibt keinen Rahmen um das eigentliche                Wertefeld. Man sieht nur die Achsen.       Skalierung : Die Achsenmarkierung werden wahlweise innen             oder au₧en gezeichnet.                     zweite y.. : An der rechten Seite kann (demnächst) eine              zweite y-Achse gezeichnet werden.          3-D-Graphik: Unter Verwendung einer Parallelprojektion               wird der Datensatz in 3D dargestellt. Diese             Option ist derzeit nur zum Schnuppern ge-               dacht, da die Implementation erst in Arbeit             ist.                                       Neuzeichnen: Bei Veränderung relevanter Parameter                    erfolgt jeweils eine automatische Neuzeich-             nung der aktuellen Graphik.                Raster     : Es wird ein Raster über die Graphik gelegt,             dessen Eigenschaften in der Box 'Skalierung             -Raster näher bestimmt werden können.      variable A.: Das Programm bestimmt das Format,die Länge              der Achsenmarkierung. Ansonsten wird eine               konstante Länge erzwungen.                 Dieser kleine Rechner vollführt das übliche. Bei Funk-  tionen ist zu beachten, das der Parameter eingeklammert wird.                                                   Desweiteren stehen als Variablen a-z zur Verfügung, die mit Variable=Wert belegt werden und dann abgerufen      werden können. e sollte nicht als Variable benutzt wer- den, da die Zahlenerkennung behindert würde.Eingaberichtung : Es werden abwechselnd -x und y-Werte                      eingegeben.                                        : Es werden nur Werte in einer Spalte                       eingegeben.                        Kontrolle      Maus: Werte mit der Maus zu selektieren.          Maus & Ret: Mit der Maus selektierbar; mit                          Return zum nächsten, mit Shift-Ret                      zum vorherigen Wert.               Sicherheit    immer: Bei jedem Wechsel des Datensatzes                       wird der aktuelle gesichert.                 Nachfrage: Bei jedem Wechsel des Datensatzes                       wird nachgefragt, ob gesichert wer-                     den soll.                                   auf Befehl: Nur bei Betätigung des entsprechen-                     den Buttons wird gesichert.         Die dynamische Speicherverwaltung ist BEI BEZAHLTER     SHAREWAREGEBÜHR VERFÜGBAR !!!        Die aktuell im Editor stehenden Daten lassen sich hier  durch bestimmte Funktionstypen interpolieren:           Linear:                                                 Polynom:                                                Legendre:                                               Akima: Interplolation durch ein Polynom 3. Grades über         alle Stützstellen.                               Als Parameter für die Interpolation lassen sich die Ab- weichung der Kurve von den Datenpunkten (p), die Stütz- stellenzahl und der Grad des Fitpolynoms festlegen.y=f(x,y): Hier lä₧t sich (zum Beispiel zur Umrechung vonVersuchsdaten) eine Funktion eintragen, die für alle    Werte durchgerechnet wird. Die ermittelten Werte werden automatisch an den Editor übergeben.In dieser Box kann einer der im linken Feld angegebenen Fonts für die Beschriftung gewählt werden. Dessen       (Drucker-)Ausgabegrö₧e kann dann unten rechts in 72-tel Zoll-Schritten angegeben werden. Falls der gewählte Fontin dieser Grö₧e vorliegt wird er (nach 'zeigen') so ab- gebildet. Ansonsten wird die nächstliegende Grö₧e       gewählt.                                                Diese Box dient zur Auswahl des Fonts und der Ansichts- probe verschiedener Grö₧en. Die Auswahl der Grö₧en mu₧  in den betreffenden Dialogboxen erfolgen.               Desweiteren lä₧t sich hier festlegen ob mehrzeiliger    Text (z.B. in Legenden) 1 oder 1.5-zeilig gedruckt wird.Das Programm erlaubt (demnächst) die Verwendung von Bit-streamfonts; diese sind am invertierten 'S' hinter dem  Namen zu erkennen.Das Programm kann mehrere Datensätze in einer Grafik    darstellen. Die gewählten Sätze lassen sich bei gedrück-ter Shift-Taste ein- und austragen und werden invertiertdargestellt.                                            Es können zu jedem Datensatz, der in der Liste der zu   zeichnenden steht, ein Linientyp und ein Marker gewählt werden. Wird für den jeweiligen Datensatz 'kein Marker' selektiert, so wird sein Marker gelöscht. Zudem lä₧t    sich hier die L(inien)stärke für die Linien zwischen denDatenpunkten die M(arker)stärke und die R(aster)stärke  in Punkten festlegen.                                   In Zeile 'Legendentext kann für den jeweils selektiertenDatensatz ein erklärender Text vorgegeben werden.       Wenn dann noch das Feld 'Legende darstellen' selektiert ist und die Legende positioniert wird (im Menü Dar-     stellung), so wird ein Legendenfeld gezeichnet.         Es besteht hier die Möglichkeit die Grö₧e des Ausdrucks festzulegen. Standard ist hier, die horizontale Drucker-auflösung auszufüllen. Es könnten ja auch mal kleinere  Bilder gefragt sein.                                    Zudem lä₧t sich die Position der Grafik auf dem Blatt   festlegen und gegebenen falls zwischen Hochkant(default)und Querformat gewählt werden. Das Querformat ist immer formatfüllend und daher nicht positionierbar.           Bei Landscape-Format gibt es noch Probleme mit Indizes  und Exponenten !!In dieser Box werden die Skalierungsart und ggf. die    Grenzen der Grafik festgelegt.                          Wenn automatische Skalierung gewählt ist, werden die    Grenzen der Graphik vom Programm bestimmt. Bein manu-   eller Skalierung können Grenzen vorgegeben werden. Wird ein Wert durch 'Esc' gelöscht, so wird die entsprechendeGrenze der Graphik vom Programm ermittelt. Begrenzungen,die zur Ausblendung von Werten führen würden, werden nurakzeptiert wenn 'W. abschneiden' selektiert ist.        Bei 'Abschnitt XY' lä₧t sich die Schrittweite zwischen 2beschrifteten Markern festlegen.(in Kürze) Als Manipulationen stehen zur Verfügung:                Numerische Intergration: summiert (bisher) nur die WerteEine Integration der Fläche kommt noch.                 Numerische Differentiation: legt die Steigung zwischen  den Datenpunkten als neuen Datensatz ab.                X-Y Tausch: Es werden (natürlich) die Spalten x und y   getauscht.                                              Reduce: Bei Übermä₧iger Datenflut können zur besseren   Übersichtlichkeit je soviel Punkte zu einem zusammenge- fasst werden, wie unter 'Parameter' eingetragen wird.   Ausdruck: Der momentan im Editor zu sehende Datensatz   wird in Richtung Drucker geschickt.                     Normierung : Die Ordinatenwerte werden (auf 1) normiert.             Dazu werden alle Werte durch den Maximal-               wert dividiert.                            Das über der Grafik liegende Raster kann hier für die X-oder Y-Achse oder für beide gleichzeitig eingeschaltet  werden.                                                 Zudem lä₧t sich die Achseneinteilung, die die Rasterung bestimmt und normalerweise automatisch erfolgt manuell  festlegen. Dies geschieht entweder relativ in Prozent   (5% bedeutet also eine Unterteilung in 20 Abschnitte)   oder absolut durch Vorgabe des Abstandes zwischen zwei  Abschnitten.                                            Nach einer Ausgabe mit automatischer Skalierung werden  hinter 'absolut' die vom Programm ermittelten Abstände  eingetragen.