
DEFINITION MODULE EMM;
  FROM MASELEM IMPORT GAMMAINT;
  FROM MASSTOR IMPORT LIST;
	PROCEDURE getEMSPointerToReductum( cellAdress : GAMMAINT) : ADDRESS;
	PROCEDURE getEMSPointerToElem( cellAdress : GAMMAINT) : ADDRESS;
	PROCEDURE masEmsAlloc(amnt, offset : GAMMAINT) : BOOLEAN;
	PROCEDURE masGetFreeEMS() : GAMMAINT;
	PROCEDURE masFreeEMS();
  END EMM.
