CLA v1.0
KEYBOARD SHORTCUT DEFINITION FILE
=================================
A:ACTIVE PROBE
B:BLOCK
C:CRO
D:DELETE ITEM
E:SISTER WINDOW
F:
G:GATE
H:
I:ADD INPUT
J:
K:DELETE LINK
L:LINK
M:MERGE
N:NAME ITEM
O:ADD OUTPUT
P:SET PROBE
Q:
R:ROTATE
S:SAVE
T:BULB
U:REFRESH
V:
W:
X:EXIT
Y:
Z:LIBRARY
=================================
