
Kolumbus   Helpdatei FO.HLP     V2.21 (c) 1989-1994 by J.Otte
=====================================================================

Kolumbus  nutzt  die  Fähigkeit  des ST, Zeichensätze nachzuladen und
verschiedene  Schriftgrö₧en  darstellen  zu  können. Im Pulldown Menu
"Font"  befinden  sich  alle  Menupunkte,  die sich mit Nachladen von
Zeichensätzen   und  mit  unterschiedlichen  Schriftgrö₧en  befassen.
Au₧erdem  lassen  sich von hier bis zu 40 Funktionstasten programmie-
ren.

Achtung !
KOLUMBUS unterstützt keine proportionalen Fonts.
KOLUMBUS unterstützt im Moment nur GDOS-Fonts.
Das  Nachladen  von einem zweiten Zeichensatz ist deshalb nur mit dem
Programm GDOS ( GEMVDI ) oder kompatiblen Programm möglich. Wegen der
höheren Geschwindigkeit kann ich NVDI nur wärmstens empfehlen.


Ausfürliche Beschreibung des Font Menu :
---------------------------------------------------------------------

Select...      -  Mit  diesem  Menupunkt wird der Zeichensatz gewech-
                  selt.  Es erscheint eine Dialogbox in der alle vor-
                  handenen  Zeichensätze  mit  Ihrem Namen aufgeführt
                  sind. KOLUMBUS kann maximal 10 Zeichensätze verwal-
                  ten (inklusive den Systemzeichensätzen).
                  Beim  ersten  Aufruf  dieser Funktion werden werden
                  vorhandene Zeichensätze ggflls. nachgeladen.
                  Speedo-Vektorfonts  werden  nicht  unterstützt  und
                  sind nicht anwählbar.

                  Desweiteren  lassen  sich  hier  drei Schriftgrössen
                  einstellen  (soweit  die Zeichensätze in drei Grö₧en
                  zur verfügung stehen)
                  Hinweis für Speziallisten: Die Schriftgrö₧e wird mit
                  "vst_point(,x)" x=8,9,10  umgeschaltet.  Bei selbst-
                  gestrikten  Zeichensätzen mu₧ die Strukturkomponente
                  "size" im Fontheader diesen Wert besitzen.

                  "NORM"   -   Umschalten  auf die gro₧e Schriftgrö₧e
                               (8*16  Systemfont)  .  In diesem Modus
                               ist die Fensterkapazität 21*77 Zeichen
                               ( Zeilen * Spalten ).

                  "MIDDLE" -   Umschalten  in  die  mittlere Schrift-
                               grö₧e  (8*8  Systemfont)  .  In diesem
                               Modus  ist  die Fensterkapazität 34*77
                               Zeichen.

                  "SMALL"  -   Umschalten  in die kleine Schriftgrö₧e
                               (8*6  Systemfont.  In diesem Modus ist
                               die Fensterkapazität 42*102 Zeichen.

                  Die Anzahl der Zeilen und Spalten gelten nur für den
                  Systemzeichensatz.  Voreingestellt  ist der Anzeige-
                  modus  "MIDDLE".  Dieser Wert kann mit dem Menüpunkt
                  "Save Settings" geändert werden.

                  Der  angewählte Font wird in den Settings mit abge-
                  speichert  und  demnach  bei Neustart des Programms
                  automatisch wieder geladen und eingestellt.

Unload         -  Mit  diesem  Menupunkt  wird  der  Speicherplatz der
                  nachgeladenen   Zeichensatzes   freigegeben.  Dieser
                  Menupunkt  ist  nur aktiv, wenn bereits Zeichensätze
                  nachgeladen wurden.

Chrset...      -  Dieser  Menupunkt  öffnet  ein Fenster und zeigt den
                  kompletten  Zeichensatz  an.  Das Fenster kann nicht
                  verändert werden.

Funtionstasten    Au₧erdem  lassen sich in diesem Fenster die Funkti-
                  onstasten programmieren.
                  Um  eine  Funktionstaste  zu programmieren, positi-
                  oniert  man  den  Cursor auf das gewünschte Zeichen
                  und drückt dann die Funktionstaste unter der dieses
                  Zeichen abrufbar sein soll.
                  Es werden 40 Funktionstasten unterstützt:
                  F1..F10
                  ^F1..^F10
                  F1..F10
                  ^F1..^F10
                  Selbstverständlich  wird die Belegung der Funktion-
                  stasten  mit dem Menupunkt Extra.SaveSettings gesi-
                  chert.

Help           -  Lädt  diese  Datei  zur  Anzeige in den Editor. Das
                  Fenster kann nicht editiert werden .

