Tastaturfunktionen

Die folgenden Funktionen regeln die direkte Programmierung der Tasta-
tur. Mit ▌Keytbl▌KEYTBL▌ kann man eine eigene Tastaturtabelle installieren.
Die Funktion ▌Bioskeys▌BIOSKEYS▌ dient zur Reinitialisierung der Tastatur:
Die Tastatur wird in den Urzustand versetzt. Mit ▌Kbrate▌KBRATE▌ kann man
das Ansprechverhalten der Tastatur einstellen. Es geht dabei darum,
ab welchem Zeitpunkt in den Auto-Repeat-Modus (automatische Tastatur-
wiederholung) umgeschaltet wird, und wie schnell der Auto-Repeat-Modus
durchgeführt wird.

16 ▌Keytbl▌KEYTBL▌   Neue Tabelle für Tastaturcodes vorgeben
24 ▌Bioskeys▌BIOSKEYS▌ BIOS-Tabelle für Tastaturcodes zurücksetzen
35 ▌Kbrate▌KBRATE▌   Auto-Repeat der Tastatur ändern oder ermitteln
