Schnittstellen-Programmierung

12 ÝMidiwsÝMIDIWSÝ   Strings lesen und schreiben auf MIDI-Schnittstelle.
13 ÝMfpintÝMFPINTÝ   Programmierung des Multifunktionsperipherie-Chips.
14 ÝIorecÝIORECÝ    Interruptpuffer fr RS232, Tastatur-Chip und
	    MIDI-Schnittstelle abfragen.
15 ÝRsconfÝRSCONFÝ   Konfiguration der RS232-Schnittstelle.
25 ÝIkbdwsÝIKBDWSÝ   Programmierung des Tastatur-Chips.
28 ÝGiaccessÝGIACCESSÝ Register des GI-Soundchips lesen und schreiben.
29 ÝOffgibitÝOFFGIBITÝ Bit im Port A-Register des GI-Chips l”schen.
30 ÝOngibitÝONGIBITÝ  Bit im Port A-Register des GI-Chips setzen.
32 ÝDosoundÝDOSOUNDÝ  Sound-Befehle abschicken.
34 ÝKbdvbaseÝKBDVBASEÝ Puffer und Interruptvektoren fr Maus-, MIDI-
	    und Tastaturschnittstelle abfragen.
44 ÝBconmapÝBCONMAPÝ  Ausw„hlen einer seriellen Schnittstelle (ab TOS030)
