Kontrollfunktionen

Alle VDI-Applikationen mssen sich beim System ordentlich anmelden,
damit die vorhandenen Resourcen einwandfrei bereitgestellt werden
k”nnen.

Ýv_clrwkÝV_CLRWK.CÝ           Reinitialisierung einer Arbeitsstation.
Ýv_clswkÝV_CLSWK.CÝ           Physikalische Arbeitstation (Drucker etc.) abmelden.
Ýv_clsvwkÝV_CLSWK.CÝ          Virtuelle Arbeitstation (Bildschirm) abmelden.
Ýv_opnwkÝV_OPNWK.CÝ           Physikalische Arbeitstation (Drucker etc.) anmelden.
Ýv_opnvwkÝV_OPNVWK.CÝ          Virtuelle Arbeitstation (Bildschirm) anmelden.
Ýv_updwkÝV_UPDWK.CÝ           Befehle im Puffer eines Ein-/Ausgabeger„ts sofort
                  ausfhren.
Ývs_clipÝVS_CLIP.CÝ           Arbeitsbereich auf einen Teil des Bildschirms be-
                  schr„nken.
Ývst_load_fontsÝVST_LOAD.CÝ    Zus„tzliche Zeichens„tze laden.
Ývst_unload_fontsÝVST_UNLO.CÝ  Speicherplatz, den zus„tzliche Zeichens„tze belegt
                  haben, freigeben.
