Zeichenweise Ein-/Ausgabe

Zu allen Ein-/Ausgabe-Funktionen auf die Standardger„te CON: (Tastatur
und Bildschirm), PRN: (Drucker an der parallelen Schnittstelle)  und
AUX: (Ger„te an der seriellen Schnittstelle) stehen auch die ent-
sprechenden Statusfunktionen zur Verfgung.

1  ÝCconinÝCCONINÝ  Zeichen von Standardeingabeger„t einlesen.
2  ÝCconoutÝCCONOUTÝ Zeichen auf Standardausgabeger„t schreiben.
3  ÝCauxinÝCAUXINÝ  Zeichen von serieller Schnittstelle lesen.
4  ÝCauxoutÝCAUXOUTÝ Zeichen auf serielle Schnittstelle schreiben.
5  ÝCprnoutÝCPRNOUTÝ Zeichen auf Drucker ausgeben.
6  ÝCrawioÝCRAWIOÝ  Zeichen direkt von Tastatur lesen oder auf Bildschirm
           ausgeben.
7  ÝCrawcinÝCRAWCINÝ Zeichen ohne Darstellung am Bildschirm und ohne
           Interpretation von Steuerzeichen einlesen.
8  ÝCnecinÝCNECINÝ  Zeichen ohne Darstellung am Bildschirm einlesen.
9  ÝCconwsÝCCONWSÝ  String auf Standardausgabeger„t ausgeben.
10 ÝCconrsÝCCONRSÝ  String von Standardeingabeger„t einlesen.
11 ÝCconisÝCCONISÝ  Tastatur-Puffer nach anliegenden Zeichen abfragen.
16 ÝCconosÝCCONOSÝ  Ausgabe-Status des Standardausgabeger„ts berprfen.
17 ÝCprnosÝCPRNOSÝ  Drucker-Status ermitteln.
18 ÝCauxisÝCAUXISÝ  Eingabe-Status der seriellen Schnittstelle ermitteln.
19 ÝCauxosÝCAUXOSÝ  Ausgabe-Status der seriellen Schnittstelle ermitteln.
