@Speicher-Info
>dialog Dialoge
Im Speicherinfo werden einige Daten über den (internen)
Speicher von CHAOSultd angezeigt.
Und zwar:
  der von CHAOSultd belegte Gesamtspeicher
    (der dann intern weiter verteilt wird)
  der belegte Speicher, in Byte und Prozent
    die Aufteilung des belegten Speichers in Speicher für
    Objekte, Parameter von Fraktalen, zusätzliche Parameter
    und Bilddaten - jeweils für alle Objekte und die selek-
    tierten Objekte, summarisch und pro Objekt.
    Des weiteren die Summe dieser Speichergrö₧en und
    sonstiger belegter Speicher.
  der freie Speicher, in Byte und Prozent
    sowie eine Abschätzung der damit noch möglichen (Bild-)
    Objekte (die mit Hilfe der mittleren Grö₧e aller bzw.
    der selektierten Objekte ermittelt wird).
#
Die Box kann man mit drei Button verlassen:
'Ok' verlä₧t die Box ohne weitere Folgen
'GarbColl' verlä₧t die Box und löst dabei eine Garbage-
  Collection (GC) aus, das hei₧t alle freigegebenen Speicher-
  blöcke werden zusammengefa₧t. (Vorwiegend für Testzwecke
  vorhanden, eigentlich nicht nötig. CHAOSultd führt eine GC
  wenn nötig von selbst aus; das auftreten einer GC lä₧t sich
  - au₧er an der leichten Zeitverzögerung - auch an drei
  Ping's erkennen, vorrausgesetzt der Ping ist eingeschaltet
  und der Lautstärke-Regler steht nicht auf Null.)
'freigeben' verlä₧t die Box, gibt Speicher frei, in dem (ent-
  behrliche) Daten gepuffert sind (solche Daten würden unter
  sonstiges mitgezählt) und löst eine GC aus (der Aufruf ist
  ebenfalls nicht nötig, solcher Pufferspeicher wird bei
  Speichermangel auch automatisch freigeben).
^

