<< HELP: SETUP >>
PFADE....: Für EXTERN-Terminal, Z-Modem, Parameter

MODEM....: Schnittstelle, Init- und Exit-Strings,

STATUS...: Nach dem Tausch wird der ONLINE.TEXT sofort gezeigt

INFOS....: Wichtige SYSTEM-MELDUNGEN der Box SOFORT zeigen

SCREEN...: TERMINAL-Fenster = frei / minimiert / abgeschaltet

TERMINAL.: EXTERNES (z.B. RUFUS) oder INTERNES D-TERM

TAUSCH...: LZH-File (immer) komprimiert oder unkomprimiert

