-------------------------------------------------------------------
                    D_MULTI-Versions-History
-------------------------------------------------------------------

WO GEHÖRT WELCHE DATEI HIN?

Ganz einfach:

D_MULTI.PRG gehört in den 'MODULE'-Ordner, die Hilfe-Dateien (*.HLP)
in den Ordner _HELP! Dazu muss alles aus dem Ordner "_HELP\"
in den Ordner '_HELP' der Pointinstallation kopiert werden! Also,
die Datei D_MULTI.HLP und den Ordner "D_MULTI" bzw. D_MULTI.HYP.

D_MULTI.UPL kannst Du löschen, wenn Du möchtest (wenn vorhanden).

V1.17 17.03.94

- MODUL ASCII-Sichern vorerst gesperrt! Die Soft soll an alle raus, und
  da ist es nicht so toll, wenn da ein BETA-Modul 'drin ist! Wird später
  (nach kompletter fertigstellung freigegeben!) Ist's so Ok, Volker?

V1.17 16.03.94

- UPLOAD nur, weil fehler auftraten! Keine Zeit hier viel zu schreiben...
  Kommt später. Also: NEUES Modul! ABSOLUTELY BETA!! NO WARRANTY!
- Ein paar Bugfixes; Menuleiste anwählbar (bei Externem Viewer), Bomben
  bei 'Nomaler' Tastatureingabe, Pfad der Datenbank wurde nicht aus 
  DB_POINT.IFN gelesen...

- So, jetzt noch schnell 'n Tausch und dann muss ich los..

V1.16 13.03.94

- Die Option mit den geänderten Daten funktioniert zwar, aber es wurde
  gelegentlich auch nachgefragt, ob geänderte Daten gesichert werden sollen,
  wenn dort nichts geändert wurde. Die trat auf, wenn man bei Gruppen-
  Anforderung die Daten gesichert hatte (Man ist ja dann im Anforder)
  und im Anforder aber nichts geändert hatte. Behoben...

V1.16 12.03.94

- Wird die ONLINE-Hilfe benutzt, so wird bei Aufruf des Viewers das
  Fenster (der aktuelle Dialog) geschlossen und bei beenden des Aufruf's
  wieder geöffnet. Bei benutzung des ACC's wird dies nicht gemacht, NUR
  bei dem Viewer als PRG! Redraw-Probleme sollten nun ncht mehr auftreten!
  Gemeldet von: ENGEL

- Mehrere Fehler im Zusammenhang mit der Online-Hilfe behoben! Z.B. wurde
  bei Anforder  - hmmm, jetzt weiss ich nicht mehr, wo noch :-) -  und
  jedenfalls bei einem weiteren Modul in Verbindung mit ST-GUIDE (also
  D_MULTI.HYP), nicht die richtige 'Seite' angezeigt. Wurde in DB_POINT
  ST-GUIDE als Viewer angemeldet und 1STGUIDE war als ACC Installiert,
  so wurde 1STGUIDE mit der HYP-Datei aufgerufen. Da war noch mehr, ich
  weiss es aber nicht mehr. Behoben sind die Fehler jedenfalls alle!
  Gemeldet von: ZAPHOD

- Die ONLINE-Hilfe wird nun doch als 1STGUIDE- UND ST-GUIDE-Version
  herausgegeben!

- Die ONLINE-Hilfe wurde 'durchnummeriert'. Dies geschieht aus dem
  selben Grund, weswegen dies bei DB_POINT so ist. Dank des Konverters
  von Michael, der mir aus der 1STGUIDE-Online-Hilfe eine STG-Datei für
  ST-GUIDE erstellt, mit der einfach beide Versionen der ONLINE-Hilfe
  genutzt werden können, ohne am Programm grosse änderungen vorzunehmen.

- Alle Dialoge, in denen die Scollbox benutzt wird, überarbeitet.

- Beim Anforder, bei der Gruppenanforderung und beim Rundschreib
  Generator wird nun mittels einer Alertbox nachgefragt, ob die
  geänderten Daten gesichert werden sollen oder nicht (natürlich nur,
  wenn auch was geändert wurde). Diese Option ist noch nicht ganz
  ausgereift (grosses Interresse habe ich eh nicht daran). Bei
  RSG sollte es schon ok sein. Gemeldet von: Markus Merz

- Bei RSG wird nun die aktuelle RON-Datei angezeigt! z.B. D_RONDO .RON.
  Wird die Einstellung geändert, so ändert sich die Anzeige in *D_RONDO.RON.

- Die meisten Buttons lassen sich nun auch mit den Funktionstasten
  bedienen. INFO hat immer F10, den Rest müsst ihr selber herausbekommen.
  Abbruch geht nur mit Alt-A oder UNDO, OK nur mit Alt-O bzw. RETURN/ENTER.

V1.15 06.03.94

- Bei der HDR-Datei wird nun bei "S"ender das Boxkürzel eingetragen!

V1.14 06.03.94

- Online-Hilfe ist fertig :-)) Es besteht zwar noch die Möglichkeit sich
  die *.HLP Dateien für D_MULTI zu Installieren, in Zukunft wird aber NUR
  noch die ST-GUIDE-Hilfe weitergeschrieben!

- ALLE alten Hilfe-Dateien zu D_MULTI (D_MULTI1, D_MULTI2, D_MULTI3 und
  D_RONDO (jeweils .HLP)) werden NICHT mehr benötigt! Sie haben jetzt einen
  anderen Namen und sind alle in einem Ordner D_MULTI untergebracht, der in
  den _HELP-Ordner der Pointinstallation gehört!

V1.13 28.02.94

- Mit der ST-GUIDE-Online-Hilfe angefangen.

- Kleinere Optimierung an D_MULTI. Return geht nun wieder :-)

V1.12 27.02.94

- INFO-Dialoge geändert...

- D_MULTI verschickt nun eine Nachricht an DB_POINT, wenn die
  Rundschreiben erstellt wurden ...

- Der Betreff kann nun wie in DB_POINT eingegeben werden... (es
  erscheint eine Dialogbox, in der dieseer eingegeben wird)

V1.11 26.02.94

- Beim erstellen der Rundschreiben wird bei jeder PM die Erstellungsuhrzeit
  um eine Sekunde angehoben. Dies muss gemacht werden, da sonst evtl. Mails
  als Dupe aussortiert werden, weil die Dateilänge und das Erstellungs-
  Datum und Uhrzeit gleich waren...
  Gemeldet von: SYSOP

- Für die Autoanrede von D_RONDO wird nun DB_POINT.INF gelesen und
  ausgewertet. Das hat den Vorteil, das man NUR in DB_POINT konfigurieren
  muss und in D_MULTI (Funktion D_RONDO) ist dann diese Einstellung sofort
  vorhanden... Vorschlag von: ZAPHOD

- ANREDE.LST wird ausgewertet. Macht natürlich nur einen Sinn, wenn die
  AUTO-Anrede in DB_POINT (ja, in DB_POINT) EINgeschaltet ist! Ist
  ANREDE.LST nicht vorhanden oder der User ist dort nicht aufgeführt, so
  wird der Username komplett eingesetzt! Vorschlag von: ZAPHOD

V1.10 26.02.94

- D_RONDO in D_MULTI eingebunden...

- Bei D_RONDO ist die maximale Anzahl von PM's, die als Rundschreiben
  verschickt werden sollen, auf 50 stück Begrenzt!

- D_RONDO 'exportiert' nicht mehr als 400 Zeilen Text, auch wenn das
  Rundschreiben länger ist! Grund: 400 Zeilen Mailbegrenzung in der Box!

- Neue Version (4.7) der GFAFlyDials von Gregor Duchalski eingebunden...

- Exitbuttons USR und ANF aus D_MULTI entfernt. Wenn es Dich stört, dann
  beschwere dich Bitte bei SYSOP, weil der das so wollte!

V1.09 22.02.94

- Wenn der Viewer nicht Instaliert ist, wozu soll man dann auf HELP klicken
  können ;-) Behoben...

V1.08 18.02.94

- Bug bei Modul-wechsel-Alert-Box behoben...

- Obige hat nun eine 'Überschrift'...

- Ist die Usercard.Dat von der alten Pointinstallation (Stichwort PRS), so
  bemängelt D_MULTI dies. Mehr wird NICHT gemacht.

- Habe D_MULTI ein wenig optimieren können, so das es nun etwas kürzer
  geworden ist!

V1.07 15.02.94

- D_MULTI gibt nun eine Alertbox beim wechseln von einem ins andere Modul
  aus! Dort hat man folgende Möglichkeiten: Ja (entspricht OK und dann
  wechseln), Nein (entspricht ABBRUCH und dann wechseln) und ABBRUCH
  (nicht wechseln). JA ist der Defaultbutton. Let'emFly-fetischisten
  brauche ich ja wohl nicht zu sagen, das mit TAB zwischen den Exitbuttons
  umgeschaltet werden kann (Default ändern). Dies Maus wird also
  eigentlich nicht benötigt ;-)

- Problem mit dem Externen Viewer behoben (0 anstatt -1 (Danke, HM)).

- Fehler bei Anforder behoben. Die Werte (Immer, Nie, Einmalig) wurden
  beim ersten Aufruf ein Zeichen zu weit links angezeigt. Nach einer
  änderung der Einstellung erschien dies ein Zeichen weiter rechts als
  am Anfang. Bug gefixed! War mir eben bei der ALERT-Box-Einbindung beim
  wechseln der Module aufgefallen, weil dort auf einmal drei Einträge
  waren (habe ich natürlich sofort bestellt).

- HELP-Button bei Gruppen-Anforderung wurde nicht deselektiert. Behoben!

- Bei Anforder und Usercard ist nun ein 'Closer' vorhanden. Aktiviert
  man ihn, hat das die gleiche bedeutung wie ABBRUCH. Ebenso lassen
  sich die Dialoge mit Control-U schliessen (Anforder, Usercard und
  Gruppenanforderung). Bei Control-U wird ein Mausklick auf ABBRUCH
  simuliert!

- bei der Gruppenanforderung-Konfiguration (Datum Eingeben) gibt es nun
  ein Popup-menu, das man benutzen kann (muss aber nicht). Probierts
  einfach mal aus ;-))

V1.06 14.02.94

- XNE wurde beim lesen falsch ausgewertet.

V1.05 13.02.94

- Der fehler, das die 'Programmiersprache' aus USERCARD.DAT 'rausgeworfen
  wurde, sollte nun behoben sein. Hin und wieder passierte das auch mit
  'Rechner' (dürfte in Zukunft aber nicht mehr vorkommen).

- Bei Anforder sowie bei Usercard sind nun Button's vorhanden, mit dem man
  jeweils zum andren Modul wechseln kann (auch bei start von D_MULTI durch
  DB_POINT). Bei Anforder ist ein Button 'USR' und bei Usercard ein Button
  'ANF', der dies ermöglicht. Wird nun einer dieser Exitbuttons (ANF/USR)
  gedrückt, so ist dies gleichbedeutend mit OK in der gleichen Dialogbox,
  damit evtl. änderungen vorher noch gesichert werden.

- Es sind nun auch Umlaute (ÄÖÜ) beim Usernamen erlaubt. Beim Passwort
  bleibt dies weiterhin nicht erlaubt.

- Anforder, Usercard und Gruppenanforderung kann nun auch mit Control-U
  geschlossen werden. Dies ist gleichbedeutend mit UNDO bzw. ABBRUCH!


V1.04 12.02.94

- Nun können - zumindest schon Einstellbar - über D_MULTI einzelne 'Gruppen
  ab Datum' ANgeFORDERrt werden. Dazu wird die MENU.INF gelesen und
  angezeigt. Zu jeder Gruppe kann nun (Zeile anklicken) ein "Anforderungs-
  Datum" eingegeben werden. Die komplette Einstellung wird in der datei
  "GRP_ANF.INF" gesichert. Diese datei hat folgenden Aufbau (dies ist
  wohl nur für Michael und Volker von Interresse):

 ---- Schanipp --------
 #BOX:01.01.1994
 #ANL:01.01.1980
 ||  ||
 ||  |~ Datum, ab dem diese Gruppe angefordert wird!
 ||  ~  DOPPELPUNKT
 |~     Gruppen-Kürzel aus MENU.INF
 ~      DOPPELKREUZ

Es werden nur die Gruppen aufgeführt, die man ab einem anderen Datum als
LCD bestellen möchte!

V1.03 08.02.94 - 10.02.94

- Fehler beim Handling mit dem Externen Viewer behoben!

V1.02 07.02.94

- ONLINE-Hilfe! Im moment NUR mit 1STGUIDE! Ich überlege noch, wo ich den
  änderbaren Namen eines Eternen Viewer's sichere oder ob ich ihm aus der
  konfiguration von DB-Point lese!

V1.01 06.02.94 (2. Release)

- Bugfix beim sichern von USERCARD.DAT!
  Wurde D_MULTI ohne vorhandene USERCARD.DAT gestartet, so wurde
  bei sichern die Parameter XNE und UNA faslch gesichert!

- Bugfix bei RECHNER-Typ!
  Wurde bei RECHNER einer der unteren Objekte benutzt (ab TT abwärts),
  so wurde bei erneutem start von D_MULTI das falsche Objekt zum
  AKTIVEN gemacht! Fehler behoben...

V1.0₧ 29.01.94

- Erstes Release

