                        Hinweise zu den Hilfsprogrammen

Profibase liegen mehrere Hilfsprogramme bei und zwar :

P67     Druckeranpassung für die NEC Drucker P6 und P7, wobei alle wichtigen
        Duckparameter eingestellt werden können. 
        Aus P67 kann durch anklicken von 'Textprogramm' auch Profibase auf-
        gerufen werden.

Calc    Ein komfortabler wissenschaftlicher Taschenrechner, der als Accesory
        arbeitet und somit jederzeit in Profibase verwendet werden kann.
        Allerdings belegt dieser auch viel Speicher und ist somit für
        Besitzer kleiner ST's (260 ST, 520 ST, 520 STM) nicht empfehlens-
        wert.

