
 Disk-Information
                 
   Dieses Modul stellt in einem Dialog
 umfangreiche Informationen über ein
 Laufwerk zur Verfügung.

   Mit dem Popup in der linken, oberen
 Ecke können Sie zwischen den einzelnen
 Laufwerken wechseln. Die Anzeige wird
 daraufhin aktualisiert.

   Ganz wesentlich ist, da₧ Sie die
 einzelnen Informationszeilen auswählen
 und per Drag&Drop in einen beliebigen
 Dialog ziehen können. Versteht das an-
 nehmende Feld den ACS-Typ AT_STRING
 werden die Informationen übernommen.

